Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Riepilogo della configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio per una connessione back-to-back PPP. Con una configurazione di questo tipo, è possibile verificare che la connessione e l'hardware funzionino correttamente e, in alcuni casi, utilizzare il routing IP.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Questa configurazione è applicabile a tutte le versioni del software Cisco IOS®.

- Il lato DCE è collegato tramite un cavo DCE WAN.

- Il lato DTE è collegato con un cavo WAN DTE.

Per ulteriori informazioni sui cavi DCE o DTE WAN, consultare la documentazione relativa ai cavi seriali.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Riepilogo della configurazione

In questa configurazione, il router1 utilizza un cavo V35-MT (il riferimento Cisco è CAB-V35MT) e il router2 utilizza un cavo V35-FC (il riferimento Cisco è CAB-V35FC). Ciò significa che l'orologio viene fornito dal router2. Viene usata una velocità di clock di 64000 bps usando il comando clock rate 64000 nell'interfaccia 0 seriale.

Nota: una volta configurato, questo comando viene visualizzato nella configurazione come clock rate 64000. I due cavi sono ora collegati l'uno all'altro.

Le interfacce Ethernet vengono configurate usando il comando no keepalive. In questo modo, non è necessario collegarli alla rete LAN per renderli operativi. L'utilizzo di un percorso statico su ciascun router consente di eseguire il ping dell'indirizzo IP dell'interfaccia Ethernet del router2, utilizzando l'indirizzo IP dell'interfaccia Ethernet del router1 (o viceversa). Naturalmente, questo è utile in un ambiente di test.

Esempio di rete

Questo documento si basa sulla seguente configurazione:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Router 1

- Router 2

Router1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router1

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.0.1 255.255.255.0

no keepalive

!

interface Serial0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

!

ip classless

ip route 10.2.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip http server

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

no login

!

end

Router2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router2

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.0.1 255.255.255.0

no keepalive

!

interface Serial0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

no fair-queue

clock rate 64000

!

ip classless

ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1

ip http server

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

no login

!

end

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- Utilizzare il comando show controller per controllare il cavo e la frequenza di clock:

Di seguito è riportato l'output del comando show controller:

Router1#show controllers serial 0 | i V.35

buffer size 1524  HD unit 0, V.35 DTE cable

Router1#

- Eseguire il comando show interfaces serial 0 per verificare che i pacchetti vengano inviati e ricevuti (vedere input dei pacchetti, output dei pacchetti, velocità di input di 5 minuti e velocità di output di 5 minuti. Per informazioni sull'incapsulamento usato, vedere PPP incapsulamento.

Di seguito viene riportato l'output del comando show interfaces serial 0:

Router1#show interfaces serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 10.0.0.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open

Open: IPCP, CDPCP

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:07:53

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/5/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

155 packets input, 55066 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

168 packets output, 60037 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

Router1#

- Per generare un ping da 10.2.0.2 usando l'indirizzo IP 10.2.0.1, usare il comando ping:

Di seguito viene riportato l'output del comando ping:

Router1#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.2.0.1

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y

Source address or interface: 10.1.0.1

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]:

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.0.1, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.1.0.1 !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms Router1#

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show controllers: visualizza il cavo e la frequenza di clock.

- show interfaces serial 0: verifica che i pacchetti vengano inviati e ricevuti.

- ping - Viene utilizzato per verificare la connessione dei dispositivi.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Ulteriori suggerimenti tecnici per la WAN

- Supporto tecnico – Cisco Systems