Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio per le connessioni back-to-back X.25. È possibile utilizzarlo per verificare che le connessioni e l'hardware funzionino correttamente.

Prerequisiti

Requisiti

I lettori di questo documento devono avere una conoscenza di base di quanto segue:

- X.25

- TCP/IP

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware riportate di seguito.

- Questa configurazione è applicabile a tutte le versioni del software Cisco IOS®. Tutti i router (Cisco 2500 Router) menzionati in questo documento usano il software Cisco IOS versione 12.2(10b).

- Il lato DCE della connessione X.25 è collegato con un cavo DCE WAN.

- Il lato DTE della connessione X.25 è collegato con un cavo DTE WAN.

Per ulteriori informazioni sui cavi DCE e DTE WAN, consultare il documento sui cavi seriali.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare lo scenario descritto più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.

L'incapsulamento seriale predefinito è Cisco High-Level Data Link Control (HDLC). È necessario configurare in modo esplicito il metodo di incapsulamento X.25 con il comando encapsulation x25. L'opzione dce specifica l'operazione come dispositivo DCE X.25 logico.

In una connessione seriale back-to-back, il router con l'estremità DCE del cavo funge da DCE del livello fisico e fornisce il segnale di clock per la linea. Il comando clock rate in modalità di configurazione interfaccia consente al router all'estremità DCE del cavo (in questo esempio, Prasit) di fornire il segnale di clock alla linea.

Nota: uno dei due router precedenti può funzionare come dispositivo DCE X.25 logico, indipendentemente dall'estremità del cavo collegata al router. In altre parole, il comando encapsulation x25 dce può essere posizionato in uno dei due router precedenti.

Configurazioni

Il documento utilizza la configurazione mostrata di seguito. In questa configurazione, Prasit agisce sia come layer fisico che come DCE X.25, mentre Spicey è il layer fisico e DTE X.25.

- Prasit

- Spicey

Prasit

interface Serial0

ip address 5.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation x25 dce

!--- Specifies a serial interface's !--- operation as an X.25 DCE device.

x25 address 7890

!--- Sets the X.121 address.

x25 map ip 5.0.2.2 1234

!--- Sets up the LAN protocols-to-remote !--- host mapping.

clockrate 64000

!--- Specifies a serial interface's operation !--- as a physical layer DCE device.

no cdp enable

Spicey

interface Serial1

ip address 5.0.2.2 255.255.255.0

encapsulation x25

!--- Specifies a serial interface's operation !--- as an X.25 device. Default X.25 !--- encapsulation mode is "dte".

x25 address 1234

x25 map ip 5.0.2.1 7890

no cdp enable

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show controller serial: visualizza informazioni sull'hardware dell'interfaccia e sul cavo collegato. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di riferimento dei comandi.

- ping: verifica la raggiungibilità dell'host e la connettività di rete. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di riferimento dei comandi.

- show x25 vc: visualizza le informazioni su SVC e PVC X.25. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di riferimento dei comandi.

- show interfaces serial - Visualizza informazioni sulle caratteristiche dell'interfaccia, come l'incapsulamento, la larghezza di banda e altri dettagli. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di riferimento dei comandi.

L'output mostrato di seguito è il risultato dell'immissione di questi comandi sui dispositivi in questa configurazione di esempio.

Usare il comando show controller per verificare che Prasit sia il layer fisico DCE e Spicey il layer fisico DTE. Questo comando fornisce informazioni sul funzionamento del livello fisico e sul tipo di cavo collegato.

prasit# show controllers serial 0

HD unit 0, idb = 0x1D3A2C, driver structure at 0x1DAFE8

buffer size 1524 HD unit 0, V.35 DCE cable, clockrate 64000

!---Output suppressed.

spicey# show controllers serial 1

HD unit 1, idb = 0x153E94, driver structure at 0x15A1F8

buffer size 1524 HD unit 1, V.35 DTE cable

!---Output suppressed.

Per verificare la configurazione back-to-back X.25, attenersi alla seguente procedura.

1. Eseguire il ping tra il DCE X.25 (in questo esempio, Prasit) e il DTE X.25 (Spicey).

In questo caso, viene utilizzato SVC1, il valore più basso configurato per impostazione predefinita.

prasit# ping 5.0.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/38/48 ms

prasit# show x25 vc

SVC 1,  State: D1,  Interface: Serial0

Started 00:00:07, last input 00:00:07, output 00:00:07

Connects 1234 <-> ip 5.0.2.2

Call PID cisco, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 4  Remote PR: 5  RCNT: 1  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

prasit# show interfaces serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation X25, loopback not set

X.25 DCE, address 7890, state R1, modulo 8, timer 0

Defaults: idle VC timeout 0

cisco encapsulation

input/output window sizes 2/2, packet sizes 128/128

Timers: T10 60, T11 180, T12 60, T13 60

Channels: Incoming-only none, Two-way 1-1024, Outgoing-only none

RESTARTs 1/0 CALLs 2+0/0+0/0+0 DIAGs 0/0

LAPB DCE, state CONNECT, modulo 8, k 7, N1 12056, N2 20

T1 3000, T2 0, interface outage (partial T3) 0, T4 0

VS 5, VR 5, tx NR 5, Remote VR 5, Retransmissions 0

Queues: U/S frames 0, I frames 0, unack. 0, reTx 0

IFRAMEs 29/29 RNRs 0/0 REJs 0/0 SABM/Es 0/1 FRMRs 0/0 DISCs 0/0

Last input 00:00:13, output 00:00:13, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:22:38

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

33 packets input, 2679 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

42 packets output, 2693 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

prasit#

2. Eseguire quindi il ping tra il DTE X.25 (Spicey) e il DCE X.25 (Prasit).

spicey# ping 5.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/36 ms

spicey#

spicey# show x25 vc

SVC 1,  State: D1,  Interface: Serial1

Started 00:01:03, last input 00:01:03, output 00:01:03

Connects 7890 <-> ip 5.0.2.1

Call PID ietf, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 5  Remote PR: 4  RCNT: 0  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

spicey# show interfaces serial 1

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation X25, loopback not set

X.25 DTE, address 1234, state R1, modulo 8, timer 0

Defaults: idle VC timeout 0

cisco encapsulation

input/output window sizes 2/2, packet sizes 128/128

Timers: T20 180, T21 200, T22 180, T23 180

Channels: Incoming-only none, Two-way 1-1024, Outgoing-only none

RESTARTs 1/1 CALLs 0+0/2+0/0+0 DIAGs 0/0

LAPB DTE, state CONNECT, modulo 8, k 7, N1 12056, N2 20

T1 3000, T2 0, interface outage (partial T3) 0, T4 0

VS 5, VR 5, tx NR 5, Remote VR 5, Retransmissions 0

Queues: U/S frames 0, I frames 0, unack. 0, reTx 0

IFRAMEs 29/29 RNRs 0/0 REJs 0/0 SABM/Es 1/0 FRMRs 0/0 DISCs 0/0

Last input 00:01:10, output 00:01:10, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:23:59

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

42 packets input, 2693 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

32 packets output, 2657 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

2 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

3. Utilizzare il comando seguente per cancellare la connessione X.25 su Serial1 di Spicey:

spicey# clear x25 serial 1

Force Restart [confirm]

4. Dopo aver cancellato la connessione X.25, provare a eseguire il ping tra il DTE (in questo esempio, Spicey) e il DCE (Prasit).

In questo caso, viene utilizzato SVC1024 (il più alto configurato).

spicey# ping 5.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/36/44 ms

spicey# show x25 vc

SVC 1024,  State: D1,  Interface: Serial1

Started 00:00:04, last input 00:00:04, output 00:00:04

Connects 7890 <-> ip 5.0.2.1

Call PID cisco, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 4  Remote PR: 5  RCNT: 1  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

5. Utilizzare nuovamente gli stessi comandi in Prasit.

prasit# ping 5.0.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/34/36 ms

prasit# show x25 vc

SVC 1024,  State: D1,  Interface: Serial0

Started 00:01:34, last input 00:01:34, output 00:01:34

Connects 1234 <-> ip 5.0.2.2

Call PID ietf, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 5  Remote PR: 4  RCNT: 0  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Background X.25

- Configurazione di X.25 e LAPB

- Pagina di supporto per la tecnologia X.25

- Supporto tecnico – Cisco Systems