Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come pianificare la disponibilità di un SSID (Service Set Identifier) sui controller WLC (Wireless LAN Controller) con Prime Infrastructure (IP).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- PI

- Configura WLC con IP

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- Cisco WLC 5508 con 8.3.140.0

- IP 3.1

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Per pianificare un SSID tramite PI, è necessario eseguire i passaggi seguenti:

Passaggio 1. Passare a Inventario > Dispositivi di rete > Controller LAN wireless. Fare clic sul nome del WLC come mostrato nell'immagine.

Passaggio 2. Passare a Configurazione > Configurazione WLAN. In Configurazione WLAN, scegliere Stato pianificato dal menu a discesa come mostrato nell'immagine. Configurare le attività pianificate in base al requisito.

Passaggio 3. Abilitare un SSID.

In questo passaggio verrà illustrato come abilitare SSID. Ad esempio, è possibile vedere come pianificare il SSID in modo che rimanga abilitato dal lunedì al venerdì tra le 8:00 e le 19:00 e continui a rimanere abilitato durante il fine settimana dalle 8:00 di sabato.

Task 1. Selezionare Stato amministratore come Abilitato, Ora programmazione da 8 e selezionare il pulsante di opzione Giornaliero come opzione di ricorrenza, come mostrato nell'immagine.

È possibile scegliere il pulsante di opzione Ogni giorno o in alternativa, scegliere Settimanale e selezionare tutti i giorni della settimana. Inoltre, per la ricorrenza settimanale in un giorno specifico, fare controllare il giorno come mostrato nell'immagine.

Passaggio 4. Disabilitare l'SSID.

In questa schermata di esempio, il SSID è disabilitato solo nei giorni feriali e rimarrà abilitato nei fine settimana.

Task 2. Selezionare lo stato Amministratore come Disabilitato, Tempo di programmazione come 19 ore, Ricorrenza come Settimanale e come mostrato nell'immagine.

Selezionare il SSID, l'ora pianificata dal menu a discesa e selezionare il pulsante di opzione Ricorrenza.

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Per visualizzare o apportare modifiche, selezionare Configurazione > Attività di configurazione pianificata.

Dal menu della barra laterale sinistra, fare clic su Configurazione WLAN e selezionare il nome del task di pianificazione per aprire la pagina Dettagli pianificazione WLAN, come mostrato nell'immagine.

In questa pagina fare clic sull'attività e sarà possibile modificare la data e l'ora dell'attività pianificata.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.