データ シート

Cisco Unified IP Phone 6945

製品の概要

Cisco® Unified IP Phone 6945 は、コストを抑えたビジネスグレードの音声とビデオによる通信を世界中のお客様に提供するエンドポイントの、革新的なポートフォリオです。

Cisco Unified IP Phone 6941 の機能をベースに作られた、このギガビット イーサネット対応の進化したビジネス向け IP 電話は、広帯域オーディオ ハンドセットおよびヘッドセットによるコミュニケーションをサポートし、ビジネス環境でクリアな音声品質を提供します。また、Power-over-Ethernet（PoE）クラス 1 に準拠した、消費電力の最も少ない IP 電話でもあるため、省エネ型で環境に対する取り組みをサポートします。

特長と利点

表 1 〜 6 では電話機の機能とその他の情報を、表 7 では発注情報を、それぞれ示しています。

表 1 特長と利点

特長

利点

ギガビット イーサネット スイッチ

2 つの RJ-45 ポートによる 10/100/1000BASE-T イーサネット接続が可能です。1 つが LAN 接続用、もう 1 つは PC などのダウンストリーム イーサネット デバイス接続用です。

広帯域オーディオ

広帯域オーディオ（G.722 コーデックおよび TIA 920 への準拠）をサポートしています。

注：広帯域オーディオをサポートしているのは、ハンドセットとヘッドセットのみで、スピーカーフォンではサポートされません。

PoE クラス 1

IEEE 802.3af PoE（クラス 1）をサポートしているため、消費電力が 3.84 ワットを超えることはありません。

保留キーの点灯

キーを押して、通話を保留すると点灯し、通話を再開するまで点灯したままです。別の通話中に保留すると、保留キーが点滅します。保留中の通話がない場合、キーは点灯も点滅もしません。

メニュー キーの点灯

キーを押して、ボイスメール メッセージ、通話ログ、ネットワーク設定、ユーザの設定情報、社内ディレクトリ、および XML サービスにアクセスすると点灯します。メニュー項目がアクティブになっている間は点灯したままです。

メッセージ待機インジケータ（MWI）の点灯

新しいボイスメールがあるときに電話機シャーシと受話器の両方で点灯します。新しいボイスメールを処理するまで点灯したままになります。

ディープスリープ オプション

時間や曜日に応じて電圧を低く抑えることで、消費電力を削減できます。

共同ブランド

共同ブランド ボタンにより、Cisco Unified IP Phones 6900 シリーズ電話機にロゴを組み込むことができます。シスコでは、サードパーティ ベンダーによるボタンの生産を承認しました。

複数言語サポート

次の言語がサポートされています。

- アラビア語（アラブ地域）

- ブルガリア語（ブルガリア）

- カタロニア語（スペイン）

- 中国語（中国）

- 中国語（香港および台湾）

- クロアチア語（クロアチア）

- チェコ語（チェコ共和国）

- デンマーク語（デンマーク）

- オランダ語（オランダ）

- 英語（英国）

- エストニア語（エストニア）

- フランス語（フランス）

- フィンランド語（フィンランド）

- ドイツ語（ドイツ）

- ギリシャ語（ギリシャ）

- ヘブライ語（イスラエル）

- ハンガリー語（ハンガリー）

- イタリア語（イタリア）

- 日本語（日本）

- ラトビア語（ラトビア）

- リトアニア語（リトアニア）

- 韓国語（大韓民国）

- ノルウェー語（ノルウェー）

- ポーランド語（ポーランド）

- ポルトガル語（ポルトガル）

- ポルトガル語（ブラジル）

- ルーマニア語（ルーマニア）

- ロシア語（ロシア連邦）

- スペイン語（スペイン）

- スロバキア語（スロバキア）

- スウェーデン語（スウェーデン）

- セルビア語（セルビア共和国およびモンテネグロ共和国）

- スロベニア語（スロベニア）

- タイ語（タイ）

- トルコ語（トルコ）

スピーカーフォン

全二重方式のスピーカーフォンにより、コールの発信および着信時の柔軟な操作性を実現します。

ヘッドセットのサポート

オプションのヘッドセット用 RJ9 インターフェイスにより、対応するヘッドセットを接続して使用することができます。

グラフィカル ディスプレイ

白色バックライト付き、396 x 162 ピクセルベースのグラフィカルなモノクロ アンチグレア ディスプレイにより、通話機能へのスクロール可能なアクセスとテキストベースの XML アプリケーションを提供します。

4 つのソフトキー ボタンおよび 1 つのスクロール トグル バー

通話に関する機能が、状況に応じて表示されます。スクロール トグル バーにより、表示された情報間を簡単に移動できます。

ネットワーク機能

ネットワーク機能には、Cisco Discovery Protocol および IEEE 802.1 p/q タギングおよびスイッチングが含まれます。

音量調節

音量コントロールの切り替えにより、受話器、モニタ スピーカー、呼出音をデシベルレベルで簡単に調整できます。

デュアル ポジションのフット スタンド

ディスプレイは見やすく、ボタンやキーは使いやすくなっています。電話機の土台部分には取り付け穴があり、フット スタンドを取り外して壁面に取り付けることができます。

複数の呼出音

電話機には、ユーザが調節できる 7 種類の呼出音が用意されています。

American Disabilities Act（ADA）の機能

補聴器対応（HAC）受話器は、ADA の要件を満たしています。また、承認済み補聴器に対する磁気結合のための ADA HAC 要件も満たしています。電話機のダイヤル パッドも ADA 標準に準拠しています。

シグナリング プロトコルのサポート

電話機は Skinny Client Control Protocol（SCCP）および Session Initiation Protocol（SIP）の両方と互換性のある Cisco Unified Communications Manager および Cisco Unified Communications Manager Business Edition Version 7.1(2) 以降でサポートされます。

コーデックのサポート

G.722、G.711a、G.711、G.729a、G.729b、G.729ab、および Internet Low Bitrate Codec（iLBC）音声圧縮コーデックがサポートされています。

音声品質

コンフォートノイズ生成および音声アクティビティ検出（VAD）プログラミングが、システム ベースで提供されています。

ビデオでの通信

ビデオでの通信には、Cisco Unified Video Advantage 2.2 以降および Cisco VT Camera III が必要です。

セキュリティ機能

- 証明書

- イメージ認証

- デバイス認証

- ファイル認証

- シグナリング認証

- SRTP（セキュア リアルタイム転送プロトコル）を使用したメディア暗号化

- TLS（トランスポート レイヤ セキュリティ）プロトコルを使用したシグナリング暗号化

- 暗号化された設定ファイル

暗号化はデフォルトでは有効になっていません。暗号化対応の CUCM でのみ有効にできます。

表 2 ソフトウェアおよび物理仕様

仕様

説明

ファームウェア アップグレード

ファームウェアの変更は、Cisco.com からダウンロードできます。

ソフトウェアのアップグレード

ソフトウェアのアップグレードは、Trivial File Transfer Protocol（TFTP）サーバでサポートされています。

寸法（高さ X 幅 X 奥行）

164 X 188 X 205 mm （6.4 X 7.4 X 8.1 インチ）

重量

スリム型：1039 g（37 オンス）、標準型：1102 g（39 オンス）

電話機のケース構成

ポリカーボネート アクリロニトリル ブタジエン スチレン（ABS）プラスチック

表 3 電力要件

所要電力

説明

IEEE 802.3af PoE

電話機には、IEEE 802.3af 準拠ブレードから電源を供給します。

ローカル電源

電話機は、表 4 の一覧にあるいずれかの電源コードを使用して、電源アダプタ（CP-PWR-CUBE-3=）でローカルに電源を供給することもできます。

表 4 AC 地域および国別電源コード

製品番号

国

CP-PWR-CORD-AP=

アジア太平洋

CP-PWR-CORD-AR=

アルゼンチン

CP-PWR-CORD-AU=

オーストラリア

CP-PWR-CORD-CE=

欧州共同体

CP-PWR-CORD-CN=

中国

CP-PWR-CORD-JP=

日本

CP-PWR-CORD-NA=

北米

CP-PWR-CORD-SW=

スイス

CP-PWR-CORD-UK=

英国

表 5 定格温度

温度可変

説明

動作温度

0 〜 40 °C（32 〜 104 °F）

相対湿度

10 〜 95 %（結露しないこと）

保管温度

-10 〜 60 °C（14 〜 140 °F）

表 6 適合認定

適合規格

CE マーキング

安全性

- Underwriters Laboratories（UL）60950

- カナダ規格協会（CSA）C22.2 No. 60950 認証取得

- EN 60950

- IEC 60950

- AS/NZS60950

- TS 001

電磁適合性

- 米国連邦通信委員会（FCC）パート 15（CFR 47） クラス B

- ICES-003 クラス B

- EN55022 クラス B

- CISPR22 クラス B

- AS/NZS CISPR 22 クラス B

- CISPR 24

- VCCI クラス B

- EN55024

- EN 50082-1

- EN 61000-3-2

- EN 61000-3-3

- EN 61000-6-1

電気通信

- FCC パート 68（CFR47）HAC

- TIA 810B

適合規格

CE マーキング

表 7 発注情報

説明

型番

Cisco Unified IP Phone 6945、チャコール グレー、標準型ハンドセット

CP-6945-C-K9=

Cisco Unified IP Phone 6945、チャコール グレー、スリム型ハンドセット

CP-6945-CL-K9=

Cisco Unified IP Phone 6945、アークティック ホワイト、標準型ハンドセット

CP-6945-W-K9=

Cisco Unified IP Phone 6945、アークティック ホワイト、スリム型ハンドセット

CP-6945-WL-K9=

注：Cisco Unified IP Phone を使用するには、使用しているコール プロトコルに関係なく、Phone Technology ライセンスを購入する必要があります。

オプションのアクセサリ

説明

型番

アークティック ホワイト ワイドバンド軽量受話器

CP-6900-LHS-AW-WB=

アークティック ホワイト ワイドバンド ミディアム受話器

CP-6900-MHS-AW-WB=

ダークグレー ワイドバンド軽量受話器

CP-6900-LHS-CG-WB=

ダークグレー ワイドバンド ミディアム受話器

CP-6900-MHS-CG-WB=

アークティック ホワイト受話器コード

CP-HS-CORD-AW=

ダークグレー受話器コード

CP-HS-CORD-CG=

6900 シリーズ用アークティック ホワイト ロッキング型壁掛け用マウント キット

CP-WMK-AW-6900=

6900 シリーズ用ダークグレー ロッキング型壁掛け用マウント キット

CP-WMK-C-6900=

保証に関する情報

Cisco Unified IP Phones は、シスコ標準 1 年間のハードウェア保証の対象になっています。

シスコ ユニファイド コミュニケーションのサービスおよびサポート

シスコとパートナーは、シスコのライフサイクル サービス アプローチに基づき、シスコ ユニファイド コミュニケーション システムをサポートするための幅広いエンドツーエンド サービスを提供しています。これらのサービスは、IP コミュニケーション ソリューションの構築、運用、および最適化において実証済みの手法をベースに提供しています。たとえば、初期計画および設計サービスをご活用いただければ、厳しいスケジュール要件を満たしながら、導入作業中のネットワークの停止を最小限に抑えることができます。また、運用サービスをご活用頂いた場合、専門家の技術サポートによって通信の中断リスクを軽減できます。さらに、最適化サービスをご活用いただければ、ソリューションのパフォーマンスが向上し、運用効率が高まります。シスコとそのパートナーは、耐障害性の高い統合型ネットワークの構築および維持に役立つシステムレベルのサービスおよびサポートを提供し、企業ニーズに対応しています。

関連情報

Cisco Unified IP Phone 6945 シリーズの詳細については、

http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/iptel/ipp6900/index.html の製品ホームページを参照するか、最寄りのシスコ代理店にお問い合わせください。