Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラ

製品概要

Cisco® Video Surveillance 6000P IP カメラは、業界最高レベルの画質と処理能力を備えた、全機能搭載型の高解像度ビデオ エンドポイントです。H.264 または MJPEG 圧縮により、ネットワーク使用率を最適化する一方で、秒間 30 フレーム（fps）で最大 1080 ピクセルの解像度を実現しています。接点クロージャにより、アクセス コントロール システムとの統合が可能です。図 1 に示すように、オープンな標準規格に準拠した設計を採用しており、独立したデバイスとして、または Cisco Video Surveillance ネットワークの一部として統合、運用するための最適なプラットフォームを提供します。

図 1.    Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラ

Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラには、次のようなさまざまな利点があります。

- 真の HD ビデオ：最高 1080 ピクセル（1920 X 1080）（2.1 メガピクセル）、30 fps の解像度で鮮明なビデオ ストリーミングを提供しながらも、ネットワーク帯域幅の使用は小さく抑えています。

- デュアル ストリーミング：このカメラでは H.264 および MJPEG ビデオを同時にストリーミングできます。各ビデオ ストリームは、個別の解像度、品質、およびフレーム レートを設定できます。

- 日中/夜間の両モードに対応：実用的な日中/夜間対応機能を備えており、暗い場面では、組み込まれた赤外線フィルタによって自動的に
夜間モードに切り替わります。この機能は、手動制御、自動制御、またはスケジュール制御のいずれにも使用できます。
- プライバシー領域：最大 4 つのプライバシー領域を設定できます。動画のプライバシー領域に重なる部分は、すべてビデオ ストリームからマスキングされます。

- ローカル ストレージ：カメラのネットワーク接続が切れた場合に、ビデオ データを microSD カードに自動的に記録できます。

- 双方向オーディオ：カメラは、全二重音声と、オプションで半二重音声をサポートします。

- オープン API：ONVIF 2.0 をサポートしており、他の ONVIF アプライアンスとの間で各種の標準規格に準拠した相互運用性および通信を可能にします。

- 柔軟性のある電力オプション：外部電源（オプション）を通じて Power over Ethernet（PoE）802.3af、12 VDC、または 24 VAC 電源をサポートします。

機能

表 1 に、Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラの機能を示します。

表 1.     Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラの機能

品目

詳細

イメージング デバイス

1/2.7 インチ プログレッシブ スキャン CMOS

画像制御

自動ホワイト バランス（AWB）、オートゲイン コントロール（AGC）、自動露出シャッター（AES）、自動/手動の絞り調整

ワイド ダイナミック レンジ

約 69 dB

最低被写体照度

- カラー：0.3 ルクス

- 白黒：0.05 ルクス

レンズ セレクション

P アイリス レンズ（下のレンズ オプションを参照）

レンズ マウント

CS マウント

シャッター スピード

1/5 〜 1/32,000 秒

ビデオ圧縮

H.264、MJPEG

音声圧縮

G.711 A-law、G.711 U-law、G.726

解像度およびフレーム レート（H.264）

表 2 および 3 を参照

解像度およびフレーム レート（MJPEG）

表 2 および 3 を参照

ビデオ ストリーミング

- シングル ストリーム H.264：1080 ピクセル（1920 X 1080）（30 fps）

- デュアル ストリーム H.264 および MJPEG：

- プログラム可能なプライマリ ストリーム：最大 1280 X 720（30 fps）

- プログラム可能なセカンダリ ストリーム：最大 960 X 544（15 fps）

プロトコル

Dynamic Host Control Protocol（DHCP）、Hypertext Transfer Protocol（HTTP）、セキュア HTTP（HTTPS）、Network Time Protocol（NTP）、Real-Time Transport Protocol（RTP）、Real-Time Streaming Protocol（RTSP）、Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）、セキュア ソケット レイヤ/Transport Layer Security（SSL/TLS）、Transmission Control Protocol/Internet Protocol（TCP/IP）、Secure Real-Time Transport Protocol（SRTP）、Cisco Discovery Protocol、Bonjour、Simple Network Management Protocol（SNMP）、Secure Shell（SSH）Protocol

Quality of Service（QoS）

DiffServ コード ポイント（DSCP）マーキングおよびサービス クラス（CoS）マーキング

電源

オプションの外部電源：12 VDC、24 VAC

PoE（802.3af）

電力消費（最大）

DC：4.7 W

AC：6.3 W

PoE：15.4 W

表 2 に、Cisco Video Surveillance 6000P IP カメラに対応するビデオ ストリームを示します。

表 2.     Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラ対応ビデオ ストリーム

プライマリ（H.264）

最大 fps

セカンダリ（H.264 または MJPEG）

最大 fps

1920 X 1080

30

該当なし

-

1920 X 1080

15

1024 X 576

960 X 544

768 X 432

704 X 400

640 X 368

352 X 208

320 X 192

192 X 112

160 X 96

15

1536 X 864

30

1024 X 576

960 X 544

768 X 432

704 X 400

640 X 368

352 X 208

320 X 192

192 X 112

160 X 96

15

1472 X 832

30

1024 X 576

960 X 544

768 X 432

704 X 400

640 X 368

352 X 208

320 X 192

192 X 112

160 X 96

15

1280 X 720

30

1024 X 576

960 X 544

768 X 432

704 X 400

640 X 368

352 X 208

320 X 192

192 X 112

160 X 96

15

1024 X 576

30

1024 X 576

960 X 544

768 X 432

704 X 400

640 X 368

352 X 208

320 X 192

192 X 112

160 X 96

15

960 X 544

30

960 X 544

768 X 432

704 X 400

640 X 368

352 X 208

320 X 192

192 X 112

160 X 96

15

768 X 432

30

768 X 432

704 X 400

640 X 368

352 X 208

320 X 192

192 X 112

160 X 96

15

704 X 400

30

704 X 400

640 X 368

352 X 208

320 X 192

192 X 112

160 X 96

15

640 X 368

30

640 X 368

352 X 208

320 X 192

192 X 112

160 X 96

15

352 X 208

30

352 X 208

320 X 192

192 X 112

160 X 96

15

320 X 192

192 X 112

160 X 96

30

320 X 192

192 X 112

160 X 96

15

192 X 112

160 X 96

30

192 X 112

160 X 96

15

160 X 96

30

160 X 96

15

表 3 に、縦横比 4:3 の Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラに対応するビデオ ストリームを示します。

表 3.    縦横比 4:3 の Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラ対応ビデオ ストリーム

プライマリ（H.264）

最大 fps

セカンダリ（H.264 または MJPEG）

最大 fps

720 x 480/576

30/25

720 X 480/576

704 X 480/576

352 X 240/288

15

704 X 480/576

30/25

704 X 480/576

352 X 240/288

15

352 X 240/288

30/25

352 X 240/288

15

コネクタ

表 4 に、Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラの接続とコネクタを示します。

表 4.     Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラのコネクタ

品目

詳細 fps

ネットワーク接続

コネクタを備えたイーサネット100BASE-TX

シリアル ポート

RS-485

アラーム入力

1（ロジック レベルのプログラム可能）

アラーム出力*

1（ロジック レベルのプログラム可能）

ストレージ

SD カード スロット

音声

- 3.5 mm オーディオ ジャック：オプションの外部マイク用オーディオ入力とオプションの外部スピーカー用オーディオ出力、Y 字型ケーブル アダプタによりサポート

- 双方向（全二重と半二重）、一方向、オーディオ オフ

入力電源

端子ブロック（24 VAC）または DC 電源ジャック

* カメラを Cisco Video Surveillance Manager と共に使用する場合はサポートされません。

ソフトウェア

表 5 に、Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラ ソフトウェアの主要な機能を示します。

表 5.     Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラの主要なソフトウェア機能

品目

詳細

アクティビティ検出

ユーザ定義可能なアラート（感度としきい値を設定可能）、電子メール アラート、および HTTP 通知

ビデオ形式

NTSC、PAL

画像設定

明るさ、鮮明さ、コントラスト、彩度、色合い、ホワイト バランスを設定可能

オーバーレイ表示機能

時刻、日付、テキスト

選択可能なビット レート

固定ビット レートまたは可変ビットレートに対応

IP フィルタリング

ユーザはビデオの視聴とカメラの設定を行うために、許可またはブロックする IP アドレスのリストを入力できます

検出

Cisco Discovery Protocol、Bonjour ゼロコンフィギュレーション検出

設定

- Internet Explorer 8 以降のブラウザベース

- パスワード保護による 2 つのレベルのユーザ アクセス

セキュリティ

IEEE 802.1X 認証のサポート

仕様

表 6 に、Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラの機械的仕様を示します。

表 6.     Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラの機械的仕様

項目

仕様

筐体

アルミニウム

LED

LED 電源、イーサネット リンク、アクティビティ

寸法

（高さ X 幅 X 奥行）

奥行：154 mm（6.1 インチ）

幅：72 mm（2.8 インチ）

高さ：62 mm（2.4 インチ）

重量

674 g

認定制度

安全性：

UL60950-1 第 2 版

CSA22.2-No.60950-1

IEC/EN60950-1 第 2 版

IEC/EN60825 ト

EMC要件：

CISPR22 クラス B

ICES-003

EN50121-4

EN50155

EN50130-4

EN55022 EN55024

EN61000-3-2/-3-3 クラス A

VCCI クラス B

KN22 クラス B

KN24

動作温度

-10 〜 50 °C（14 〜 122 °F）

注：屋外エンクロージャを使用する場合は温度範囲が拡大することがあります。

図 2 に、Cisco Video Surveillance 6000P IP カメラの寸法を示します。すべての寸法は mm 単位です。

図 2.     Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラの寸法

パッケージの内容物

表 7 に、Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラに同梱される品目を示します。

表 7.     パッケージの内容物

項目

Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラ

2 本の L 型六角レンチ

ドキュメント リファレンス カード

規制関連資料

電源コネクタ

3 枚のカメラ ID ラベル

提供状況

Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラは、シスコ認定テクノロジー プロバイダー（ATP）パートナーを通じてご購入いただけます。

発注情報

表 8 に、Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラおよび対応レンズの製品番号の一覧を示します。

表 8.     発注情報

製品番号

説明

CIVS-IPC-6000

- HD ボックス IP カメラ、1080P、P アイリス

CIVS-IPCA-PWR12V

- 12 VDC 電源モジュールス

レンズ

CIVS-IPCA-VCM31-8

- メガピクセル P アイリス レンズ、3.1 〜 8 mm

Cisco Video Surveillance Manager でのカメラの使用法

アスタリスク（*）が付いている機能は、カメラを Cisco Video Surveillance Manager と共に使用する場合はサポートされません。詳細については Cisco Video Surveillance Manager Cisco 6.3 のリリース ノートを参照してください。 http://www.cisco.com/en/US/docs/security/physical_security/video_surveillance/network/vsm/release_notes/6_3/vsm_rn_63.html [英語]

サービスとサポート

シスコとシスコ認定パートナーは、お客様が Cisco Physical Security ソリューションを最大限に活用し、投資収益率を高めるために支援いたします。サービスに対するシスコのライフサイクル アプローチでは、ソリューションのライフサイクルの各段階で必要なアクティビティを定義しています。これにより、次のことが可能になります。

- お客様のビジネス ニーズに適した機能を特定することにより、導入コストを削減する

- システムを支えるネットワークの準備状況を評価し、適正な設計を行うことで移行を促進する

- 効果的な計画と専門家によるインストール、設定、および統合を通じて、円滑な実装を支援する

- 受賞歴のあるテクニカル サポートにより、運用効率と投資価値を高める

シスコ サービスの詳細は、http://www.cisco.com/c/ja_jp/services/overview.html を参照してください。

Cisco Capital

目標達成を支援する融資

Cisco Capital は、お客様が目標の達成と競争力の維持に必要なテクノロジーを導入できるよう支援します。シスコは CapEx の削減をサポートします。成長を加速させます。投資金額と ROI を最適化します。Cisco Capital ファイナンス プログラムを利用すると、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、補完的なサードパーティ製機器を柔軟に取得することができます。また、それらの購入を 1 つにまとめた計画的なお支払い方法をご用意しています。Cisco Capital は 100 ヵ国以上でサービスを利用できます。 詳細はこちら

関連情報

Cisco Video Surveillance 6000 IP カメラの詳細については、http://www.cisco.com/jp/go/physec にアクセスするか、または最寄りのシスコ代理店にお問い合わせください。