内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、適応クロッキングを使用した T1 非構造化回線エミュレーション サービス（CES）の設定例を紹介します。非構造化サービスとは、PVC がすべての T1/E1 帯域幅を使用することを意味します。ATM スイッチでは T1/E1 の内部までは確認されず、単に受信ポートから宛先ポートへのクロッキングでビット ストリームが再作成されるだけです。適応クロッキングとは、平均受信データ レートの計算によって CES モジュールがデータ転送に適切なタイミングを推測することを意味します。これによる主な利点は、ネットワーク クロックの同期が不要であることです。CES サービスの詳細については、『An Introduction to Circuit Emulation Services』を参照してください。

前提

このドキュメント内のサンプル設定は、次の前提条件に基づくものです。

- この例では、アダプティブ クロッキング モードを使用しています。アダプティブ クロッキングを使用するため、network-clock-select ステートメントは必要ありません。ただし、バッファのオーバーフローやアンダーフローを防止すると同時に、遅延も管理するためにバッファーの長さを設定することもできます（バッファ サイズが大きくなると遅延も増します）。 最大のセル遅延変動（CDV）に比例するバッファの長さは、ces circuit circuit-id [cas] [cdv max-req] を使用して設定できます。デフォルト値は 2000 ミリ秒です。測定値は、show ces circuit コマンドの出力に表示されます。

- 両方の PBX でのフレーミング形式は、拡張スーパーフレーム（ESF）です。 LS1010 ではこれがデフォルトなので、明示的に設定される必要はありません。ただし、この例ではデモのために設定します。

- 両方の PBX での回線コードは Binary 8-zero Substitution（B8ZS）です。 LS1010 ではこれがデフォルトなので、明示的に設定される必要はありません。ただし、この例ではデモのために設定します。

- LS1010 はソフト PVC のアクティブ側です。8540 MSR はパッシブ側です。

- CES PAM では、PBX と ATM スイッチ間の隔たりは 110 フィート未満です。この長さはデフォルトの line build-out（lbo）なので、これを明示的に設定する必要はありません。ただし、この例ではデモのために設定します。

- LS1010 には Feature Card Per-Flow Queueing（FC-PFQ）が装備されており、選択されたクロック ソースのロッキングとトラッキングに対応する phase lock loop（PLL）機能が使用されます。この高品質のロッキング済みクロックが、ネットワーク クロック インターフェイスに供給されて、インターフェイスのタイミングが提供されます。8540 MSR には Network Clock Module（NetClkMod）が装備されており、これにより、Stratum 3 クロック ソースの付加的な長所が提供されます。

- 回線が定義されると、ATM 擬似インターフェイス（ATM-Px/y/z）が作成されます。詳細は、回線エミュレーション サービスの設定を参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは次の図に示すネットワーク構成を使用しています。

設定

このドキュメントでは、次に示す設定を使用しています。

- 8540-MSR

- LS1010-A

8540-MSR

8540-MSR#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname 8540-MSR

!

boot system flash bootflash:cat8540m-wp-mz.120-1a.W5.7.bin

logging buffered 4096 debugging

!

redundancy

main-cpu

no sync config startup

sync config running

facility-alarm core-temperature major 53

facility-alarm core-temperature minor 45

network-clock-select 1 system

ip subnet-zero

atm address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM3/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM3/0/1

no ip address no

ip directed-broadcast

!

interface CBR3/1/0

no ip address no

ip directed-broadcast

ces aal1 clock adaptive

ces circuit 0 circuit-name example

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esf

ces dsx1 lbo 0_110

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0

no ip directed-broadcast

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

ソフト PVC のパッシブ側で show ces address を使用して、ソフト PVC のアクティブ側（この例では LS1010）を設定するのに必要な VPI/VCI ペアのアドレスを取得します。 以下のサンプル出力を参照してください。

8540-MSR#show ces address

CES-IWF ATM Address(es):47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10 CBR3/1/0:0

vpi 0 vci 16

LS1010-A

ls1010#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname ls1010

!

atm address 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.0090.92b8.6401.00

atm router pnni

?no aesa embedded-number left-justified

?node 1 level 56 lowest

? redistribute atm-static

!

no ip address

!

interface CBR12/1/0

?no ip address

?ces aal1 clock adaptive

?ces circuit 0 circuit-name example

?ces dsx1 linecode b8zs

?ces dsx1 framing esf

?ces dsx1 lbo 0_110

?ces pvc 0 dest-address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10

vpi 0 vci 16

!

interface CBR12/1/1

?no ip address

!

interface CBR12/1/2

?no ip address

!

interface CBR12/1/3

?no ip address

!

interface ATM13/0/0

?no ip address

?atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet13/0/0

ip classless

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

CES 回線が両側でアップしていることを確認するには、show ces interface コマンドを使用します。以下のサンプル出力を参照してください。

ls1010#show ces interface cbr 12/1/0

Interface: CBR12/1/0 Port-type:T1-DCU

IF Status: UP Admin Status: UP

Channels in use on this port: 1-24

LineType: ESF LineCoding: B8ZS LoopConfig: NoLoop?

SignalMode: NoSignalling XmtClockSrc: network-derived

DataFormat: UnStructured AAL1 Clocking Mode: Adaptive LineLength: 0_110

LineState: NoAlarm<

Errors in the Current Interval:

PCVs 514 LCVs 2 ESs 0 SESs 1 SEFSs 0

UASs 0 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Errors in the last 24Hrs:

PCVs 2057 LCVs 10 ESs 0 SESs 4 SEFSs 0

UASs 19 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Input Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Output Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

2 つの ATM スイッチ間でソフト PVC が確立されてたことを確認するには、show atm vc コマンドを使用します。以下のサンプル出力を参照してください。

8540-MSR#show atm vc interface ATM-P3/1/3

Interface?? VPI?? VCI?? Type?? X-Interface?? X-VPI?? X-VCI?? Encap Status

ATM-P3/1/3??? 0??? 16 SoftVC????? ATM3/0/0?????? 0?????? 39??????????? UP

LS1010#show atm vc interface ATM-P12/1/3

Interface?? VPI?? VCI?? Type?? X-Interface?? X-VPI?? X-VCI?? Encap Status

ATM-P12/1/3?? 0??? 16 SoftVC??? ATM12/0/0??????? 0????? 39???????????? UP

クロック スリップが発生していないこと、アンダーフローまたはオーバーフローが増加しているかどうかを確認するには、show ces circuit cbr x/y/z 0 コマンドを使用します。このコマンドは、必ず 8540-MSR 側でも使用するようにしてください。以下のサンプル出力を参照してください。

ls1010#show ces circuit cbr 12/1/0 0

Circuit: Name sil, Circuit-state ADMIN_UP / Interface CBR12/1/0,

Circuit_id 0, Port-Type T1, Port-State UP?

Port Clocking network-derived, aal1 Clocking Method CESIWF_AAL1_CLOCK_ADAPT

Channel in use on this port: 1-24

Channels used by this circuit: 1-24

Cell-Rate: 4107, Bit-Rate 1544000

cas OFF, cell_header 0x100 (vci = 16)

Configured CDV 2000 usecs, Measured CDV 373 usecs

De-jitter: UnderFlow 1, OverFlow 0

ErrTolerance 8, idleCircuitdetect OFF, onHookIdleCode 0x0

state: VcActive, maxQueueDepth 823, startDequeueDepth 435

Partial Fill: 47, Structured Data Transfer 0

Active SoftVC

Src: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.4000.0c86.1030.10 vpi 0, vci 16

Dst: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- ATM テクノロジーに関するサポート ページ

- 回線エミュレーション サービスの概要

- ATM スイッチ ルータのコマンド リファレンス

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems