目次

はじめに

PCA の配置タイプをチェックする方法か。

概要

この資料に Prime Collaboration 保証（PCA）の配置タイプをチェックする方法を記述されています。

PCA の配置タイプをチェックする方法か。

PCA に 4 つの配置タイプが、あります即ち:

1. 小

2. 中間

3. 大きい

4. 非常に大きい

時々配備の一部分として、根本的な原因かその他の既知の問題に狭くなるために配置タイプを知る必要があります。

これはこのコンフィギュレーション ファイルの助けによって識別することができます。

1. ポート 26 とのセキュア シェル（SSH）による CLI からの PCA へのログイン。

2. 管理者ユーザとしてログインはルート ユーザにそれから変更し。

3. このイメージに示すように配置タイプがあるためにより多くの /opt/emms/emsam/conf/emsam.properties を入力して下さい: