内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

症状

ステータス

解決方法

関連情報

概要

UNC共有で表示すると、Mozilla Firefoxで自動化の概要が正しく表示されません。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Tidal Enterprise Orchestrator 2.1+

- Firefox

- UNC共有

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

症状

自動化の概要はFirefoxでは表示できません。

ステータス

この問題に対しては解決策があります。

解決方法

IIS仮想ディレクトリを使用するか、UNC共有を引き続き使用できるようにFirefoxを設定できます。

Firefoxを設定するには、次の手順を実行します。

1. Firefoxのアドレスバーで、about:configに移動し、警告を確認します。

2. security.fileuri.strict_orgin_policyを探し、ダブルクリックしてfalseに設定します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems