内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

表記法

問題

解決方法

関連情報

概要

x64環境でWindowsスクリプトを継続的に実行すると、非常に遅延したり、一般的に動作しなくなることがあります。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1以降

- Windows x64

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

x64環境でWindowsスクリプトを実行すると、スクリプトが非常に長い時間がかかったり、まったく動作しないことがあります。この問題は、LSASS.exeのメモリリークが原因で、このMicrosoftの記事で確認されています 。

解決方法

このMicrosoftの記事にアクセスし 、ホットフィックスをダウンロードしてインストールしてください。これにより、LSASS.exeからのメモリリークの一部が軽減されます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems