内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

表記法

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、「Navigation to the web page has been cancelled - Retype the address」エラーメッセージを解決する方法について説明します。

前提条件

使用するコンポーネント

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1+

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

オンラインヘルプを表示したり、フライアウトでヘルプを表示しようとすると、「Navigation to the web page has been cancelled - Retype the address」というエラーメッセージが表示されます。

解決方法

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. TEOのインストールディレクトリ(通常はC:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator)に移動します。

2. すべての*.CHMファイル（ヘルプファイル）を検索します。

3. 右クリックし、各プロパティを選択します。

4. [全般]タブにそのオプションが存在する場合は[ブロック解除]をクリックし、[適用]をクリックします。

5. 編集したヘルプファイルをダブルクリックします。ポップアップウィンドウがある場合は、開くたびにプロンプトを表示するオプションをオフにします。

6. .CHMファイルごとに手順3 ～ 5を繰り返します。

7. TEOマスターコンソールを再起動します。

8. 問題が解決しない場合は、このMSDNフォーラムのポストを参照してください 。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems