内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

表記法

解決方法

関連情報

概要

「Process?WSDL cannot be found」エラーが表示され、Powershell CLIの使用中にマシンまたはドメインの名前を変更すると、Powershell CLIを使用できません。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、TEO 2.1+、Windows Powershell 1.0+に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

解決方法

Powershell CLIは、WSDLおよびTEOサービスの正しいHTTPエンドポイントを指している必要があります。

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. TEOのインストールディレクトリ(C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestratorなど)に移動します。

2. Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.dll.configファイルを開きます。

3. WebService Uriタグを検索し、HTTPエンドポイントを新しいエンドポイントまたは現在のHTTPエンドポイントに変更します

4. 必要に応じて、TEOインストールディレクトリにあるTidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.Register.vbsスクリプトを実行してCLIプラグインを再登録してください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems