内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

解決方法

関連情報

概要

Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)の標準インストーラは、TEOで使用するために必要なデータベースをインストールします。ユーザは、Tidal Enterprise Orchestratorのデータベースを標準インストールとは別にインストールする必要があります。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1以降

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Enterprise Orchestrator 2.1以降に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

解決方法

必要なデータベースをインストールするには、次の手順を実行します。

1. プロセスデータベースまたはレポートデータベースの場合は、インストールメディアで[DatabaseScripts > MSSQL]を選択し、データベーススクリプトを\DatabaseScripts\MSSQLフォルダで実行します。TEOProcess.sqlおよびTEOReporting.sqlスクリプトがあります。

2. データベースと必要なテーブルを作成するには、これらのスクリプトをシステム管理者アカウントで実行する必要があります

3. データベースとテーブルが作成されたら、TEOインストーラを実行し、プロンプトが表示されたら、適切なデータベースサーバをポイントします。

4. 既にデータベースが存在することを検出し、現在のデータベースを使用するように求めるメッセージが表示されます。両方のデータベースで[Yes]を選択し、インストールを続行します。

5. Tidal Enterprise Orchestrator:TEOレポートデータベースを手動で作成」を参照してください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems