内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ROI のレポート

設定

関連情報

概要

TEOの投資回収率(ROI)レポートには、TEOがビジネスプロセスを自動化する際に手動で行う場合と比べて節約できるコストがエンドユーザに示されます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1以降

- SQL Reportingサービス

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ROI のレポート

ROIレポートには、TEOサーバとReporting Servicesサーバ全体の設定が必要です

設定

次のステップを実行します。

1. レポートをSQL RSサーバにインポートするには、[管理]タブをクリックし、次に[データベース設定]をクリックします。

2. [レポーティングデータベース] > [レポートのインポート]を右クリックし、ウィザードの手順を実行します。

3. 次に、同じ[管理]タブの[アダプタ]をクリックし、[コア機能アダプタ]を右クリックします。

4. [ROI]タブをクリックし、ビジネス調査に基づいて、自動化プロセスを手動で実行するコストが発生する時給を入力します。[OK] をクリックします。

5. 追跡するプロセスの場合は、プロセスを編集し、[Process Properties]の[General]タブに移動します。このタブには、このプロセス入力の実行によって保存された時間が表示されます。このプロセスから保存する秒数/分/時間の時間値を入力します。

注：これはすでにシスコのコンテンツに対して定義されていますが、新しいコンテンツを開発する場合はデフォルトの0なので、設定する必要があります。

6. レポートを表示するには、SQL Reporting Servicesサーバ(通常はhttp://<RS_Server>/Reports)に移動し、TEO Reportingリンクに移動します。「コア」>「オペレーション」>「ROIレポート」を選択します。次に、TEOサーバを選択してレポートを生成し、毎日のコスト削減を確認します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems