内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

プロセスの開始方法

アドホック

トリガ

違いは？

関連情報

概要

このドキュメントでは、Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)でトリガーまたはアドホックを介してプロセスを開始する2つの方法を理解するのに役立つ情報を提供します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Enterprise Orchestrator 2.1以降に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

プロセスの開始方法

TEOはイベント主導の製品です。

アドホック

任意のプロセスを右クリックして「プロセスの開始」を選択すると、TEOをアド・ホックスで起動できます。これは1回限りの実行であり、[Operations]タブに表示されます。ただし、[Options]タブで選択したアーカイブがプロセスに適用されている場合は表示されません。[開始者]フィールドには、プロセスを開始したユーザが表示されます。

トリガ

TEOは、トリガーを介して開始することもできます。これらのトリガーには、SAP CCMSアラート、Cisco UCS Faults、Inbound Emails、Remedy Incident changes、SAP Server Down、SCOM 2007アラート、SNMPトラップ、内部TEO変数の更新中、Windowsイベント、VMWareイベント、スケジュール（カレンダーののののオフ）、有効期限/変更のののののののののの作成/変更)内部TEOタスクTEOタスクには、アラート、インシデント、承認リクエスト、ガイド付きオペレーション、入力リクエスト、レビューが含まれます。

違いは？

これら2つのプロセスの主な違いは、人間の相互作用と1回の実行です。トリガーに基づくプロセスは、トリガーの設定方法に応じて1回または複数回実行できます。トリガーを正しく設定したり、トリガーの詳細を確認するには、TEOのマニュアルを参照するか、テクニカルサポートにお問い合わせください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems