内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

手順

関連情報

概要

このドキュメントでは、問題のトラブルシューティングにおけるサポートや開発を支援するために、Tidal Enterprise Orchestrator（TEO）のデバッグ レベル ログをイネーブルにする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Enterprise Orchestratorに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

手順

Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)システムで問題が発生した場合、デバッグレベルのログにより開発とサポートに関する詳細情報が得られます。

注：この手順では、ロギングをサーバ全体にデバッグするように設定します（マスターログファイルだけでなく）。

デバッグレベルのログをオンにするには、次の手順を実行します。

1. TEOサービスを停止します。

2. TEOのインストールディレクトリに移動します（デフォルトでは、TEOディレクトリはProgram Files/Cisco/Tidal Enterprise Orchestratorです）。

3. Tidal.Automation.Server.Exe.Configを編集します。

4. [Logging]セクションで、Level="Error"をLevel="Debug"に変更してください。

5. ファイルを保存し、TEOサービスを再起動します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems