内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

日付と時刻の比較

TEO 2.2以降

TEO 2.1.x以前

関連情報

概要

このドキュメントでは、独自のカスタム プロセス オーサリングの実行時にタイムスタンプを比較する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)

- 一般的なコンテンツオーサリングまたはプログラミング

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、TEOに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

日付と時刻の比較

TEO 2.2以降

日付と減算された日付を取り込む「日付時間差の計算」というアクティビティがあります。この課題は、コンテンツオーサリングで使用することをお勧めします。

TEO 2.1.x以前

次のステップを実行します。

1. 文字列ではなく、実際の日付/時刻の変数タイプを使用します。選択するとカレンダータイプアイコンが表示されるため、正しい変数タイプであることを確認できます。たとえば、Process.Start TimeとProcess.End Timeです。

2. 日付/時刻が設定されている場合は、解析日付アクティビティを実行して、文字列から日付/時刻変数に変換します。完了したら、別の日付/時刻変数と比較できます。

3. 日付/時刻の変数を確認するには、それを比較に入れ、標準の数値型比較演算子(<,>、=など)が表示されます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems