内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

Webコンソールへのアクセス時のエラー

関連情報

概要

このドキュメントでは、web.config ファイルまたは Web コンソール フォルダに十分な権限がない場合に、ユーザ アクセスを許可する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)とそのWebコンソールに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Webコンソールへのアクセス時のエラー

Webコンソールにアクセスすると、ユーザはIISベースのエラーを受け取ります。このエラーは、web.configファイルにアクセスするためのアクセス許可がないか、またはアクセス許可が制限されていることを示します。

ユーザアクセスを許可するには、次の手順を実行します。

1. 通常、TEOのインストールディレクトリにあるWebコンソールディレクトリに移動します。

2. Usersグループがweb.configファイルとWebコンソールディレクトリに存在し、バックグラウンドユーザがファイルにアクセスできるようにする必要があります。

3. アクセスを許可するには、ファイルとフォルダを右クリックし、正しいセキュリティプロファイルを追加します。Windowsセキュリティの詳細については、MicrosoftのWebサイトを参照してください 。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems