内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

TEO Webコンソール

タスクの使用方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、Tidal Enterprise Orchestrator（TEO）の Web コンソールでタスクを使用する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントを読むには、TEOタスクとTEO Webコンソールに関する一般的な知識が必要です。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、TEO 2.1以降に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

TEO Webコンソール

TEO Webコンソールは、ユーザが自分に割り当てられたタスクを確認し、プロセスをアドホックで実行できる軽量なUIです。

タスクの使用方法

次のステップを実行します。

1. TEO Webコンソールを開き、[マイタスク]ページに移動します。

注：自分または自分のグループに割り当てられたタスクのみが表示されます。タスクの割り当て方法がわからない場合は、TEOのマニュアルを参照するか、サポートにお問い合わせください。

2. [マイタスク]ページに、自分に割り当てられているすべてのタスクが表示されます。ページの上部で、開いているタスクのみであるもの、またはすべてのタスク（閉じているタスクを含む）を表示するかどうかを選択することもできます。 タスクを開くには、左側の各タスクのWebリンクをクリックします。

3. タスクを開いた後は、タスクを操作したり、ステータスを変更したり、自動化サマリーなどを表示したりできます。

4. このタスクを使用したWebコンソールのセットアップでは、より大規模なユーザベースを提供し、その入力とTEOサーバとのインタラクションを使用できます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems