内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

表記法

問題

考えられる回避策

関連情報

概要

このドキュメントでは、Tidal Enterprise Orchestrator（TEO）Web サービスが正しく動作していないローカル（非ドメイン）ユーザに関する問題について説明します。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、TEO 2.1以降に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

SoapUIはNTLMv2をサポートしていません。非ドメインアカウントを認証する場合、システムはNTLMv1の使用を要求し、NTLMv2に戻しません。

考えられる回避策

ローカルユーザを使用する必要がある場合は、Webサービスに基本認証を使用することを推奨します。ローカルユーザが要件でない場合は、ドメインユーザを使用します。ダイジェスト認証にはドメインアカウントが必要で、ローカルアカウントでは正しく機能しません。詳細については、Microsoftのこの情報を参照してください 。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems