内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

表記法

解決方法

TEOProcessの削除

TEOReportingの削除

関連情報

概要

このドキュメントでは、TEOProcessデータベースとTEOReportingデータベースがOracleベースの場合に削除する方法について説明します。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.2以降

- Oracle データベース

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

解決方法

このセクションでは、TEOProcessデータベースとTEOReportingデータベースを削除する方法を示します。これは、エンドユーザがプロセス/設定データベースに「TEOProcess」という名前を付けたことを前提としています。

TEOProcessの削除

Oracleで次のコマンドを実行します。

1. コンテンツとデータファイルを含む表領域TEOProcess_DATA

2. DROP TABLESPACE TEOProcess_TEMP（コンテンツとデータファイルを含む）

3. DROP user TEOProcess CASCADE;

TEOReportingの削除

Oracleで次のコマンドを実行します。

1. DROP TABLESPACE TIAReport_DATA（コンテンツとデータファイルを含む）

2. DROP TABLESPACE TIAReport_INDEX（コンテンツとデータファイルを含む）

3. DROP TABLESPACE TIAReport_TEMP（コンテンツとデータファイルを含む）

4. DROP USER TIAReport CASCADE;

注：TEOReportingデータベースを削除する際は、多くのTEOアプリケーションサーバがそのデータベースにフィードできるように注意してください。TEOReportingデータベースを削除するのは、TEOアプリケーションサーバに不要になった場合だけです。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems