内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

表記法

問題

ポートの変更方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、エンドユーザがデフォルトを使用する必要がない場合に、アウトプロセスアダプタで使用されるポートを変更する方法について説明します。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.2以降に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

アウトプロセスアダプタは、通信にポート59986を使用することから始まります。各アウトプロセスアダプタは2つのポートを一緒に使用します。最初のアダプタは59986と59987を使用し、2番目のアウトプロセスアダプタは59988と59989を使用します。TEO 2.2では、アウトオブプロセスアダプタは2つしかありません。他のアプリケーションと競合する場合、エンドユーザは通信のポートを変更する必要があります。

ポートの変更方法

次のステップを実行します。

1. TEOサービスを停止します。

2. TEOインストールディレクトリにあるTidal.Automation.Server.Exe.Configファイルを編集します。

3. <Tidal.Automation.Engine.Master.Properties.Setting>タグの下に「OutOfProcessAdapterBasePort」の設定があり、デフォルトで59986に設定できます。この設定は変更でき、使用するポートが60000の0の0の0の場合場合0と同様同様同様です。

<setting name="OutOfProcessAdapterBasePort" serializeAs="String"> <value>60000</value> </setting>

4. ファイルを保存し、TEOサーバを再起動します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems