内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

レポートのインポート

考えられる問題

レポート標準ステップのインポート

関連情報

概要

このドキュメントでは、Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)のSQL Server Reporting Servicesレポートをインポートする際のトラブルシューティングテクニックについて説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Enterprise Orchestrator 2.1以降に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

レポートのインポート

TEOで、[Administration] > [Database Settings]を選択します。[Reporting Database]を右クリックし、[Import Reports]を選択して、レポートをインポートします。

考えられる問題

インポートウィザードの最初のページでクレデンシャルを入力すると、一般的に接続周辺のポップアップエラーが表示されます。まず、TEOサーバからReport Server URLにアクセスできることを確認します。このURLをTEOサーバ上のWebブラウザにコピーし、そのURLに移動してください。TEOサーバから取得できない場合は、レポートをインポートできません。ユーザ名とパスワードの組み合わせが正しいことを確認する必要もあります。次のウィンドウで、場所が正しいことを確認します。場所が2.1.Xから2.2の場所と異なるので、以前のバージョンに対して適切なレポートをインポートするか、正しく動作していないことを確認してください。

レポート標準ステップのインポート

次のステップを実行します。

1. [Administration] > [Database Settings]を選択します。

2. 「レポート・データベース」を右クリックし、「レポートのインポート」を選択します。

3. ウィザードの最初のページに適切なURLと資格情報を入力し、[次へ]をクリックします。

4. RDLファイルの場所を入力し、[次へ]をクリックします。

5. ファイルのインポート。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems