内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

Weblogicサーバ

手順

関連情報

概要

このドキュメントでは、JMXアダプタをWebLogic Serverにリンクするために必要な設定手順について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Enterprise Orchestrator 2.2+およびWebLogicに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Weblogicサーバ

これらの詳細には、設定が必要でした。

手順

次のステップを実行します。

1. WebLogicサーバでは、一番下の行をsetdomainenv.cmdまたはsetdomainenv.shに追加する必要があります。ポート9999が使用されますが、任意の一意の番号を指定できます。

2. JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=999 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate.

3. JMXアダプタのTEO設定では、これはオーバーライドである必要があります。hostをWebLogicサーバのホストに置き換え、service:jmx:rmi:/host/jndi/rmi://lhost:port/jmxrmiで使用されているものと同じポートに置き換えます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems