内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

TESクライアントでマスター、クライアント、およびエージェントバージョンを検索する

TES 5.x

TES 6.x

関連情報

概要

このドキュメントでは、Tidal Enterprise Scheduler（TES）Client において Master、Client、および Agent のバージョンを検索する手順について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は Tidal Enterprise Scheduler に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

TESクライアントでマスター、クライアント、およびエージェントバージョンを検索する

TES 5.x

TESのバージョン5.xでは、この手順を使用して、WindowsまたはUnixのマスターおよびエージェントのバージョンを確認できます。次のステップを実行します。

1. クライアントを開きます。

2. [管理]メニュー項目を開き、[接続]を選択します。マスターとエージェントのバージョンは、該当する行の[バージョン(Version)]列ヘッダーにあります。

3. クライアントバージョンも同様の方法で見つけることができます。「操作」>「マスター・ステータス」を選択します。接続されている各クライアントのバージョンは、[Client Version]列ヘッダーの下にあります。

TES 6.x

TESのバージョン6.xでは、マスターとエージェントのバージョンをこの手順で確認できます。次に示す手順を実行します。

1. Webインターフェイスにログインします。

2. [管理]メニュー項目で[接続]を選択します。マスターとエージェントのバージョンは、該当する行の[バージョン(Version)]列ヘッダーにあります。

3. [Operations] > [Master Status]メニュー項目を選択して、Webインターフェイスからクライアントを判別します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems