内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

手順

関連情報

概要

このドキュメントでは、コマンド ラインからデバッグ モードで Windows Master Service を開始する方法について説明します。この情報は、マスターサービスの開始に関する問題のトラブルシューティングに役立ちます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Tidal Scheduler 5.3.1 以降

- Tidal Scheduler Master

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

手順

コンソールデバッグモードでWindowsマスターサービスを実行するには、次の手順を実行します。

1. Cisco Tidal Master Schedulerサーバにリモート接続し、管理者としてログインします。

2. [Start] > [Run]をクリックして、コマンドプロンプトを開きます。

3. cmdと入力し、Enterキーを押します。

4. cd \Program Files\TIDAL\Scheduler\masterと入力し、マスタースケジューラの場所に移動します。

注：デフォルトでは、マスタースケジューラへのパスはC:\Program Files\TIDAL\Scheduler\masterです。cdコマンドのパスを変更します（デフォルトのパスにインストールしていない場合）。

5. samaster.exe -debugと入力します。

このコマンドは、デバッグモードでマスターサービスプログラムを起動します。コマンドを実行すると、コマンドプロンプトウィンドウで情報がスクロールします。この情報は、マスターサービスが起動せず、トラブルシューティング用のマスターログを受信しない場合に非常に役立ちます。

次の図は、デバッグモードで開始するマスターサービスの例を示しています。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems