内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

カレンダーの変更のコンパイル

関連情報

概要

このドキュメントでは、予定表の自動コンパイル間の日数を変更する方法について説明します。デフォルトでは、予定表は 100 日ごとにコンパイルされます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Tidal Enterprise Scheduler Master Build 5.3.1.286 以降

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Enterprise Scheduler Master Build 5.3.1.286以降に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

カレンダーの変更のコンパイル

内部のデフォルトのカレンダーコンパイル時間を変更するには、Admiralデータベーステーブルにsysval_id 112を含む新しい行を追加し、sysval_integerをカレンダーコンパイルの待ち日数を示す値に設定します。自動カレンダーコンパイルを無効にするには、sysval_integerを–1に設定します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems