内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、Windows Agent をインストールし、.NET 2 をインストールする必要があるというメッセージが表示された場合に発生する Cisco Tidal Enterprise Scheduler（TES）での問題について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントの手順を完了するには、ローカル管理者としてログインする必要があります。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Tidal Enterprise Scheduler Agent 3.xに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

インストール後に.NET 4.0をインストールしてサーバをリブートすると、.NET 2.0をインストールする必要があるというエラーが表示されることがあります。

.NET 4.0では、以前の.NETバージョンのすべてのコンポーネントがインストールされないため、この問題が発生します。.NET 4.0のインストールは累積的なものではないので、各バージョンの.NETをインストールする必要があります。

解決方法

Cisco Tidal Enterprise Schedulerで必要なのは.NET 2.0だけです。以前のバージョンまたは新しいバージョンの.NETがインストールされている場合は、.NET 2.0もインストールする必要があります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems