内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題

関連情報

概要

この記事では、Balanced Agent List がどのように動作するかについて説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1または6.xに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

エージェントリスト内のすべてのエージェント間でバランシングを行うのではなく、バランスのとれたエージェントリスト内の1つのエージェント上ですべてのジョブが実行されると、ユーザから苦情がよく寄せられます。釣り合ったエージェント リストの仕組み

Tidal Client Onlineヘルプ：バランスのとれたエージェントリストにより、現在の負荷が最も軽いエージェントのジョブが起動されます。このタイプのリストは、負荷情報を提供するプラットフォーム上のTidal Enterprise Scheduler(TES)エージェントで使用します。

詳細については、オンラインヘルプの情報に加えて、次のリンクを参照してください。ロード情報は1分ごとにマスターに送信されます。この負荷は、実行中のジョブの数に加えて、CPUのパーセンテージにも基づいています。負荷を超えない2つのジョブを同時に実行すると、両方のジョブが1つのエージェントから実行されます。たとえば、CPUの20 %を要するエージェントAで実行されているエージェントがあり、エージェントBで何も実行されていない場合、マスターが新しいジョブを実行するエージェントを決定するときに、負荷が軽いためBが選択されます。すべてが同じ場合、マスターは常にリストの最初のエージェントを選択します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems