内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

マスター ログを別の場所に配置するよう設定する方法

関連情報

概要

デフォルトで、マスター ログ ファイルは、マスター サーバの定義された場所にあります。Windows Master の場合、ファイルは TIDAL\Scheduler\master\log ディレクトリにあります。Unix Master の場合、ファイルはTIDAL/master/log。このドキュメントでは、ログを別の場所に移動するように設定する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

この情報は、5.3.1 または 6.0.x のマスターを想定しています。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

マスター ログを別の場所に配置するよう設定する方法

次の手順を実行します。

1. 次のパラメータを master.props ファイルに追加します。

LogDirectory=<path>

パスではスラッシュを使用する必要があります。たとえば、Windows Master で実際のパスが D:\SystemApps\Tidal\Log の場合は、次を使用します。

LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log

注： LogDirectoryパラメータでは大文字と小文字が区別されます。

2. master.props の変更後、マスターを再起動する必要があります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems