内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題

解決方法

関連情報

概要

Cisco Tidal Enterprise Schedulerは、出力をスキャンするジョブを設定します。出力がない場合に外部定義のステータスに異常な文字列。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Tidal Enterprise Scheduler 5.3.0.132以降

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Enterprise Scheduler 5.3.0.132以降に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

出力をスキャンするように設定されたジョブ：異常な文字列は、出力がない場合、外部定義ステータスになります。

解決方法

出力が利用できない場合、ジョブのステータスを出力から判断する方法がないため、ユーザがステータスを判断するときにフラグを上げるために外部定義としてマークします。

この問題を解決するには、sysval 108オプションを追加します。このsysvalが「Y」に設定されている場合、この場合で説明されているジョブは、[外部定義]ではなく[正常完了]に設定されます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems