内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Tidal Enterprise Scheduler（TES）の OS/400 アダプタがジョブ出力をキャプチャしない問題について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler

- OS/400アダプタ

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Tidal Enterprise Schedulerバージョン5.3.1以降に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

Cisco Tidal Enterprise Scheduler OS/400 Adapterは、出力が標準システムのデフォルト出力QEZJOBLOGに達せず、キュー名にJOBLOGを含める必要がある場合、ジョブ出力をキャプチャできません。

解決方法

iSeriesユーザーのプロファイルのデフォルト出力キューをQEZJOBLOGに変更します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems