内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

表記法

問題

原因

関連情報

概要

このドキュメントでは、Tidal パスワードが一致しない場合に Transporter が 2 つの異なるデータベースに接続できない理由について説明します。

前提条件

この設定を行う前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。

- 5.3.1マスター

使用するコンポーネント

このドキュメントでは、5.3.1 Transporterの使用を前提としています。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

Transporterは、Tidalのパスワードが一致しない場合、2つの異なるデータベースに接続しません。

原因

Tidalアカウントのパスワードは、送信元データベースと宛先データベースの両方で同じである必要があります。データベースパスワードがデフォルトパスワードから変更されると、新しいパスワードが暗号化キーでWindowsクライアントマシンのレジストリに保存されます。Transporterは、送信元データベースと宛先データベースの両方に接続するクライアントツールで、暗号化されたキーに含まれるパスワードを使用することを知っています。キーは1つしかないため、パスワードが一致する必要があります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems