内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、不要になったキューを [Queues（キュー）] ペインで削除できない理由について説明します。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は Tidal Enterprise Scheduler に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

jobrun レコードが関連付けられている場合、キューを削除することはできません。jobrun テーブルに quemst テーブルへの外部キーの関係が含まれています。

解決方法

この問題を解決するには、次のアクションのいずれかを実行します。

- キューに関連付けられたすべての jobrun レコードを手動で消去します。

- 保存期間が経過した後でこれらのレコードを自動で消去するには、[Automatic Daily History Cleanup] システム設定オプションを選択します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems