内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、Tidal Enterprise Scheduler（TES）5.3.1 クライアントと Windows 7 Aero インターフェイスの使用に関する問題について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Windows Tidal Enterprise Master 5.3.1

- TESクライアント

- Windows 7コントロールパネル

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、TES Clientインターフェイスに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

Aeroインターフェイスを備えたWindows 7システムでクライアント5.3.1を使用する場合、ステータスの更新はクライアントの半透明で読みにくくなります（クライアントの背後にある項目が「ブリードスルー」されます）。 さらに、カレンダービューが切り捨てられ、ビューの端が切り取られる問題が発生します。

解決方法

Windows 7からAeroインターフェイスを無効にして、この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. デスクトップ上で右クリックし、メニューから「パーソーナション」を選択します。

2. [基本テーマ]が表示されるまで下にスクロールします。

3. Aeroインターフェイスを自動的に無効にするには、基本テーマを選択します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems