内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

既存のOracleストアドプロシージャの実行

関連情報

概要

このドキュメントでは、Oracle Stored Procedure の実行方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Tidal Master（WindowsまたはUNIX）

- Oracleデータベースアダプタ

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアとソフトウェアのバージョンに基づいています。

- Tidal Enterprise Scheduler Masterバージョン5.3.1以降（6.xバージョンを含む）

- Tidal Enterprise Scheduler Oracle Database Adapter

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

既存のOracleストアドプロシージャの実行

Tidal Enterprise Scheduler内から既存のOracleストアドプロシージャを実行するには、ストアドプロシージャの前に「BEGIN」を、最後に「END;」を指定する必要があります（セミコロンに注意してください）。 これは、Oracle Database Adapterで1つのステップで実行する必要があり、3つのステップで実行する必要はありません。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems