内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題

Webサービスの使用

関連情報

概要

このドキュメントでは、Tidal Transaction Analyzer(TA)データベースのユーザ名またはパスワードを変更する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Transaction Analyzer 1.96に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

Transaction AnalyzerコンソールでデータベースにXが表示されるか、またはTransaction Analyzerサービスが起動せず、不正なユーザー名またはパスワードのレポートをログに記録します。

Webサービスの使用

次のステップを実行します。

1. TAコンソールを開き、左側のペインでデータベースアイコンを右クリックし、[Delete]を選択します。

2. 確認に対して[はい]をクリックします。

3. [ファイル] > [TAデータベースの追加]を選択します。

4. [next] をクリックします。新しいユーザ名とパスワードを入力し、サーバ名がTAデータベースが存在するデータベースサーバであることを確認します。

5. ポップアップウィンドウが表示され、TAデータベースがすでに存在していることが通知されます。そのDBを使用する場合は、[はい]をクリックします。

6. 別のポップアップウィンドウが、そのDBから孤立したシステムがあることを通知し、新しいDBに関連付ける場合は[Yes]をクリックします。

7. [Report Settings]ダイアログで[Skip]をクリックし、[Discovered SAP Systems]ダイアログで[Cancel]をクリックします。

8. TAサービスを再起動します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems