内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

関連製品

EX90 コンソール ケーブルの作成

ケーブルのピン配置の確認

ケーブルの準備

ケーブルの作成

ケーブル ドライバのインストール

OEM ケーブル ドライバ

互換性のあるケーブル ドライバ

概要

このドキュメントでは、Nokia CA-42 USB データ ケーブルを使用して Cisco TelePresence EX90 コンソール ケーブルを作成する方法について説明します。EX90 にコンソールをつなぐことにより、ハードウェア関連ではない問題を解決できる場合があります。EX90 のコンソール ケーブルはデフォルトでは用意されていませんが、組み立てまたは購入することができます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Nokia CA-42 USB データ ケーブルまたは互換性のあるケーブル

注：Original Equipment Manufacturer（OEM）ケーブルを使用しない場合は、使用するケーブルに PL2303 チップが含まれていることを確認します。

- RJ-45 圧着工具

- RJ-45 端子

- はんだごて（任意）

- はんだ（任意）

- ワイヤ ストリッパ（任意）

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

関連製品

このドキュメントは、次の Cisco TelePresence モデルで使用することができます。

- EX90

- EX60

- E20

- MX200

- MX300

EX90 コンソール ケーブルの作成

ここでは、CA-42 USB のデータ ケーブルで EX90 コンソール ケーブルを作成する方法について説明します。

ケーブルのピン配置の確認

ケーブルを作成する前に、TX、RX、および GRD を探します。

Nokia OEM ケーブルのピン配置を次に示します。

この例で使用されている互換性のある非 OEM ケーブルのピン配置を次に示します。

注：互換性のあるケーブルのワイヤーであっても、このドキュメントで示されている色と異なる場合があります。

ケーブルの準備

使用するケーブルのピン配置が分からない場合は、コネクタを切り離して、ケーブルから数インチ離します。

1. TX、RX、および GND を探すには、マルチメータを使用します。

2. TX、RX、および GND の被膜をはがします。

ヒント：作業しやすくするために、ワイヤーの両端をハンダ付けすることをお勧めします。

ケーブルの作成

ケーブルの USB 側で RJ-45 を圧着します。圧着する前に、TX、RX、および GND が正しい位置にあることを確認してください。

ケーブル ドライバのインストール

OEM ケーブル ドライバ

Prolific の Web サイトから CA-42 OEM ケーブル用のドライバをダウンロードします。 ユーザ名/パスワードとして guest/guest を使用します。[PL2303 USB to Serial Drivers] のリンクをクリックします。

- Microsoft（MS）Windows の場合、このファイルは以下の場所にあります。PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.7.0.zip.このファイルには、すべての MS Windows ドライバが含まれています。

- Macintosh の場合、オペレーティング システム（OS）のレベルに応じて適切なドライバを探してください。

互換性のあるケーブル ドライバ

- MS Windows の場合、usbserialdrivers.com にある Serial PS2303 ドライバを使用します。

- Macintosh の場合、以下の場所からドライバをダウンロードします。

- OS X 10.5 以前の場合は usbserialdrivers.com

- OS X 10.6 の場合は osx-pl2303.sourceforge.net

- OS X 10.7 の場合は noelflash.com