内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

電源のステータスの確認

概要

このドキュメントでは、TelePresence EX90 システムの電源障害を特定する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、CTS-EX90-K9に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

電源のステータスの確認

電源の障害は、TelePresence EX90システムの電源がオンにならない原因である可能性があります。

EX90 システムを電源装置に接続し、電源装置を電源に接続している場合、電源装置の LED の色に注意してください。電源が正常に動作している場合、下に示すように LED は青く点灯します。

電源装置に障害が発生していると、下の示すように LED は青く点灯しません。