Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20131113-CVE-2013-6684

初公開日 : 2013-11-13 17:34

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuh81011

CVE-2013-6684

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Wireless LAN Controller(WLC)のWebフレームワークの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を作成する可能性があります。

この脆弱性は、設定パラメータの不適切な入力検証に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたHTTP要求をCisco WLCに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコはセキュリティ通知で脆弱性を確認しましたが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者が該当デバイスに認証を行い、巧妙に細工されたHTTP要求を該当システムに送信する必要があります。このアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が低くなります。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

影響を受ける製品バージョンの最も完全なリストについては、Cisco Bug ID CSCuh81011を参照してください。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco WLCバージョン7.4.110以前には脆弱性が存在していました。Cisco WLCの新しいリリースにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

管理者は、特権を持つユーザだけに管理システムまたは管理システムへのアクセスを許可することを推奨します。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20131113-CVE-2013-6684

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2013年11月13日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。