Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20141106-CVE-2014-7990

初公開日 : 2014-11-06 20:36

最終更新日 : 2014-11-13 15:50

バージョン 2.0 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCur09815

CVE-2014-7990

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

特定のCisco IOS XEプラットフォーム（WS-C3850、WS-C3650、AIR-CT5760、およびWS-C4500X）でサポートされるrequest system shellコマンドの脆弱性により、管理者権限(15)を持つ認証されたローカルの攻撃者が、基盤となるLinux rootシェルにアクセスできる可能性があります。

この脆弱性は、チャレンジ応答の不適切な解析に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたチャレンジ応答を入力することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はシステムを侵害する可能性があります。request system shellコマンドを使用できるのは、service internalコマンドが設定されている場合だけです。これは推奨されません。

シスコはセキュリティ通知で脆弱性を確認しましたが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者が認証を行い、ターゲットデバイスへのローカルアクセス権を取得する必要があります。これらのアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が低くなる可能性があります。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

影響を受ける製品バージョンの完全なリストについては、Cisco Bug ID CSCur09815を参照してください。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco IOS XEソフトウェアリリース3.5E以前には脆弱性が存在していました。Cisco IOS XEソフトウェアの以降のリリースにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

管理者は、特権を持つユーザだけに管理システムまたは管理システムへのアクセスを許可することを推奨します。

信頼できるユーザだけがローカルシステムにアクセスできるようにすることを推奨します。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20141106-CVE-2014-7990

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2014年11月6日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。