目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決策

概要

このドキュメントは、複数のネットワーク インターフェイスまたは IP アドレスに接続するマルチホームサーバについて説明します。 Windows Server 2008 や Windows Server 2012 で複数の IP アドレスを使用する場合、Simple Network Management Protocol（SNMP）マスター エージェントが適切な IP アドレスにバインドすることは保証されていません。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

問題

たとえば、Unified CCE Router や Router/Logger （Rogger）システムでは、優先順位の高いパブリック インターフェイスから応答を送信した後で、優先順位の低いパブリック インターフェイスから SNMP の GET 要求が届いてしまう場合があります。 また、ネットワーク管理ステーションではアウトバウンドの SNMP トラップは優先順位の低いパブリック インターフェイスから送信しようとしているにもかかわらず、優先順位の高いパブリック インターフェイスから送信されてしまう場合もあります。

解決策

SNMP マスター エージェントを適切な IP アドレスにバインドする方法は 2 つあります。

- 引き続き優先順位の高いパブリック ネットワーク インターフェイスを使用し、ネットワーク管理ステーションで優先順位の高いパブリック インターフェイスのポーリングを行う設定をします。

- [Web Setup] でルータの IP アドレスを変更し、ルータがパブリック トラフィック（優先順位 Normal）には優先順位の高いパブリック ネットワーク インターフェイスを、優先順位 High のトラフィックには優先順位の低いパブリック インターフェイスを使用するようにします。 このとき、必ずすべてのノードに適切な優先順位（High または Normal）を指定します。

本件に関して登録されている障害

CSCut64902 UCCE snmpd.exe には Rogger で選択すべき IpAddr に関するドキュメントが必要です。CSCut86375 UCCE SNMP トラップは Rogger の優先順位が Normal のインターフェイスから送信する必要があります