内容

概要

最新情報

不具合

解消された不具合

既知の障害

概要

Partner Experience（PX）Cloud は、統合されたダッシュボード、パートナーオファー、学習情報などを含む、シスコパートナー様がシスコおよびお客様とつながるためのポータルです。PX Cloudを使用すると、パートナーはお客様のCX Cloud情報にアクセスして、サービス提供を拡張する機会を特定できます。PX Cloudでは、パートナー様がシスコの知見をカスタマーサクセスプラクティスツールに統合できる包括的なAPIセットも提供しています。

オンボーディング後、PX Cloudに移動し、CCO（シスコID）クレデンシャルを使用してログインします。

最新情報

2023年8月のリリースには、PX Cloudの新機能は含まれていません。

不具合

解消された不具合

このセクションでは、このリリースで解決された不具合の概要を説明します。

識別子

見出し

CSCwf84131

以前はPX Cloudで、フィードバックフォームで「Cisco may contact me about this feedback」チェックボックスがオンの場合、エラーが表示されていました。 この問題は解決され、エラーは表示されなくなりました。

CSCwf88937

以前はPX Cloudで、読み取り専用アクセス権を持つユーザが未公開のAsk-the-ExpertオファーまたはAcceleratorオファーを開こうとするとエラーが表示されていました。この問題は解決され、エラーは表示されなくなります。

CSCwf90362

以前は、PX CloudでAdmin Settingsに移動すると、ナビゲーション元のタイル名ではなく、ブレッドクラムが断続的にBack to Portalと表示されていました。この問題は解決され、ブレッドクラムに適切なタイル名が表示されるようになりました。

既知の障害

このリリースには既知の不具合はありません。