内容

概要

storfsサポートバンドルのドライブの確認

HXシステムからの情報の検証

ドライブをホストにマッピング

UCSM sam_techsupportinfoを使用したUCSへのドライブのシリアル番号のマッピング

UCSシステムからの情報の検証

GUIで確認するには

CLIで確認するには

概要

このドキュメントでは、HXでブラックリストに登録されているドライブをUCSのドライブにマッピングする手順を説明します。これは、問題のトラブルシューティング、Hyperflex環境でのブラックリストに登録されたドライブとドライブのPIDの特定に役立ちます。  このプロセスには、HXとUCSの両方のログが必要です。または、デバイスにSSH接続した後に、ライブシステムで提供されるコマンドを実行することもできます。

storfsサポートバンドルのドライブの確認

/var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt

1.2.1:55cd2e414d9c5754:Intel:INTEL_SSDSC2BX016T4K:BTHC702104YY1P6PGN:G201CS01:SATA:SSD:1526185:Inactive:/dev/sdc 1.2.2:5000c50093bb784b:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1Q00000C732VC38:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdd

1.2.3:5000c50093bb79e3:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1R50000C731NZPQ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sde

1.2.4:5000c50093bb44fb:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TBD0000C734EDN2:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdf

1.2.5:5000c50098c02517:SEAGATE:ST1200MM0088:S402MYZ30000E711CNZS:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdg

1.2.6:5000c50093aef283:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4017Z8S0000C7332TP0:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdh

1.2.7:5000c50093aed897:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401756R0000C732SZXS:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdi

1.2.8:5000c50093afdc97:SEAGATE:ST1200MM0088:Z40185SK0000C7332WWZ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdj

1.2.9:5000c50093affc0f:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016WGF0000C7323GJD:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdk

1.2.10:5000c50093bb1133:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019WEB0000C734EGAF:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdl

1.2.11:5000c50093bb6487:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A2FR0000C734HM49:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdm

1.2.12:5000c50093bb6db7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A22C0000C734HPDP:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdn

1.2.13:5000c50093bb403f:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TCV0000C734EF4S:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdo

1.2.14:5000c50093bb6633:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A2C40000C734HQF5:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdp

1.2.15:5000c50093bb4423:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TBR0000C734EDLY:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdq

1.2.16:5000c50093bb75ff:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1SC0000C734HMBL:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdr

1.2.17:5000c50093a66f67:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016C2Y0000C7324EPZ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sds

1.2.18:5000c50093a67813:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016RC20000C7324GS4:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdt

1.2.19:5000c50093a695db:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016PWY0000C732A8DR:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdu

1.2.20:5000c50093a675b7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016RP30000C7323J1C:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdv

1.2.21:5000c50093a662c7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BME0000C727L0BG:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdw

1.2.22:5000c50093a68ac7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016QHP0000C732ADRB:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdx

1.2.23:5000c50093a66597:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BGP0000C7324JEL:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdy

1.2.24:5000c50093a686eb:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BA50000C7323HYD:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdz

/cmds_output/stcli_node_list.txt ...

----------------------------------------

blacklistCount: 1

medium: solidstate

capacity: 1.3T

state: blacklisted <<<<<<

version: 0

entityRef:

type: disk

id: 55cd2e414d9c5754:0000000000000000

usage: caching

lastModifiedTime: 1539801326000

usedCapacity: 164.0M

----------------------------------------

ステップ1：上記の/var/log/springpath/diskslotmap-v2.txtの出力で、ディスクが「非アクティブ」であることを確認します。 ディスクのディスクスロット、ディスクのID、ベンダーモデル、およびシリアル番号をメモします。

ステップ2:/cmds_output/stcli_node_list.txtの出力で、ドライブがブラックリストリストされ、上記のステップ1で取得したIDと一致していることを確認します。

HXシステムからの情報の検証

これらのコマンドをライブシステムで実行し、上記の対応するHX手順に従う必要があります

cat /var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt

stcli node list

ドライブをホストにマッピング

ステップ1:最初のステップは、HX Connectから失敗したディスクIDを取得することです。

ステップ2：ディスクIDに対してコマンドcat stevents.logおよびgrepを使用し、ノードIDを取得します。

ステップ3:「stcliクラスタ情報の実行 | less"と入力して、ノードIDとホストのIPアドレスを一致させます。

cat /var/log/springpath/stevents.logs | grep 55cd2e414d9c5754

2016-06-13 22:22:55,657 INFO Event Posted Successfully: DiskFailedEvent, Disk 55cd2e414d9c5754:0000000000000000 on node 1276a402564d0cb9:995b4d5ec32beabc failed, 1465856569490

Stcli cluster info | less

stNodes:

----------------------------------------

type: node

id: 5a2595a9-1678-9343-9351-e854cc98d027

name: 172.X.X.193

----------------------------------------

type: node <<<<<<     id: 1276a402564d0cb9:995b4d5ec32beabc     name: 172.X.X.194

----------------------------------------

type: node

id: ba8f98a6-09da-2440-9609-50d91a241c86

name: 172.X.X.192

----------------------------------------

type: node

id: be108c11-3584-0b49-94d2-18ca9e6543da

name: 172.X.X.195

----------------------------------------

UCSM sam_techsupportinfoを使用したUCSへのドライブのシリアル番号のマッピング

`show server inventory expand`

Server 1:

...

Local Disk 1:

Product Name: 1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD (3X  endurance)

PID: UCS-SD16TB12S3-EP

VID: V01

Vendor: ATA

Model: INTEL SSDSC2BX016T4K <<<<<<

Vendor Description: Intel

Serial: BTHC652200H01P6PGN <<<<<<

HW Rev: 0

Block Size: 512

Blocks: 3125626880

Operability: Operable

Oper Qualifier Reason: N/A

Presence: Equipped

Size: 1526185

Drive State: Unconfigured Good

Power State: Active

Link Speed: 6 Gbps

Device Version: CS01

Device Type: SSD

Thermal: N/A

sam_techsupportinfoで、シリアル番号を検索します(上のステップ1から)。 そこから、障害が発生しているドライブを探し、そこからシスコのPIDを取得します。UCS側からインストールされているサーバを確認するには、サーバ番号と情報に到達するまでログを上にスクロールする必要があります。この出力から、残りのサーバ設定を取得することもできます。

UCSシステムからの情報の検証

UCSM GUIを使用するか、UCSM IPアドレスにSSHで接続して次のコマンドを実行し、対応するUCSの手順に従う必要があります。

GUIで確認するには

[UCSM] > [サーバX] > [インベントリ] > [ストレージ] > [ディスク] > [すべて展開] > [シリアル列]に移動します

CLIで確認するには

すべてのサーバのインベントリを表示する

HX-UCSM-B# show server inventory storage detail

または、インベントリを展開するサーバがわかっている場合

HX-UCSM-B# scope server 1

HX-UCSM-B /server # show inventory storage detail