内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

コンフィギュレーション

関連情報

概要

このドキュメントでは、OROUTED プロシージャを使用して RIP ルーティング アップデートを交換するために、ルータおよびメインフレームで必要な設定例について説明します。OROUTED はメインフレーム上で実行されるプロシージャであり、本質的に UNIX ホスト上で ROUTED デーモンを実行した場合と同じ機能を実行します。OROUTED は OpenEdition/Multiple Virtual Storage（OMVS）のアドレス空間から、または起動タスクとして実行されます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

この設定は、次のバージョンのソフトウェアとハードウェアを使用して作成およびテストされています。

- Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.1(2)とメインフレームチャネルポートアダプタ(XCPA)マイクロコードxcpa27-7

これは当時リリースされた最新バージョンのコードですが、これらの機能は、現在保守されているすべてのメジャーバージョンのコードでサポートされている必要があります。

- ルータは、PCPA（パラレルチャネルポートアダプタ）を搭載したCisco 7206です。

OROUTEDでは、OMVSアドレス空間のメインフレーム上に、場所を指す環境変数を持つ次の2つの設定ファイルが必要です。

- export ROUTED_PROFILE=/etc/orouted.profile

- export resolver_conf=/etc/resolv.conf

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

背景説明

OROUTEDを開始するには、OMVS内から次のコマンドを発行します。

cd /usr/lpp/tcpip/sbin

orouted

MVSコンソールで、次のコマンドを発行して、OROUTEDプロセスのプロセス番号を確認できます。

d omvs,u=p390

注：  p390は、OROUTEDが開始されたログオンIDです。

OROUTEDプロセスは、開始タスクとしてジョブ制御言語(JCL)を使用して開始することもできます。OMVSから開始する場合は、TCP/IPプロファイルデータセットの520ポートをOMVSに変更します。

データセットの例を次に示します。

/etc/orouted.profile

RIP_SUPPLY_CONTROL: RIP1

RIP_RECEIVE_CONTROL: ANY

RIP2_AUTHENTICATION_KEY:

/etc/resolv.conf

TCPIPJobName TCPIP

DomainOrigin cisco.com

domain cisco.com

Datasetprefix TCPIP

HostName P390

Messagecase mixed

TCP/IP profile dataset configuration changes

--------------------------------------------

; ----------------------------------------------------------------------- ;

;

orouted Routing Information

;

; if you are using orouted, comment out the GATEWAY statement and

; update the BSDROUTINGPARMS statement to reflect your installation

; configuration and remove the semicolon

;

;    Link     Maxmtu   Metric   Subnet Mask      Dest Addr

BSDROUTINGPARMS false

LDIPTG         1500       0     255.255.255.240  10.64.3.33

VIPALINK       1500       0     255.255.255.240  0

ENDBSDROUTINGPARMS

; -----------------------------------------------------------------------

RIP

コンフィギュレーション

チャネルインターフェイスプロセッサ(CIP)ルータ

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname diplodocus

!

boot system flash slot1:c7200-a3js-mz.121-2.bin

!

!

!

!

!

microcode pcpa slot1:xcpa27-9

microcode reload

!

interface Channel2/0

ip address 10.64.3.33 255.255.255.240

no keepalive

csna 0100 41

csna 0100 42

cmpc 0100 24 DIPTG READ

cmpc 0100 25 DIPTG WRITE

lan TokenRing 0

source-bridge 4 1 1

adapter 0 4000.0000.0001

adapter 1 4000.0000.0002

adapter 2 4000.0000.0003

adapter 3 4000.0000.0004

adapter 4 4000.0000.0005

lan TokenRing 1

source-bridge 5 1 1

adapter 7 4000.0000.0001

tn3270-server

pu PU1     01712444 10.64.3.35      token-adapter 1  04 rmac

4000.0000.0001   lu-seed DIPL###

pu PU2     01712555 10.64.3.36      token-adapter 1  08 rmac

4000.0000.0001   lu-seed DIPL2##

tg DIPTG    ip 10.64.3.34 10.64.3.33 broadcast

!

!

router eigrp 1

redistribute rip

passive-interface Channel2/0

network 10.0.0.0

passive-interface Ethernet6/1

passive-interface Ethernet6/3

network 10.0.0.0

!

no auto-summary

!

router rip

redistribute eigrp 1

passive-interface Serial1/3

passive-interface TokenRing5/0

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems