内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

グレー アウェイ

関連情報

概要

このドキュメントでは、BUS および TAG メイン フレーム ケーブルを使用する Cisco CIP/CPA パラレル チャネル接続の物理的な接続に関連する情報について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

グレー アウェイ

グレーは、チャネル ケーブルの終端にあるライト グレーのコネクタを意味します。

アウェイは、ホスト CPU から離れていることを意味します。.

つまり、チャネル ケーブル（およびルータ ケーブル）のライト グレーの終端は、常にホスト CPU（3090 など）から最も遠い終端であることを意味します。

次に、バスおよびタグ（B/T）コネクタを区別するための方法を示します。

- Y ケーブル：バスおよびタグ IN は 78 ピンのオス コネクタで、色はブラックです。バスおよびタグ OUT はメスで、色はライト グレーです。セレクト アウト/バイパス（S/B）スイッチがある終端は、CIP カードに接続します。2 本のケーブルが CIP カード コネクタから出ている場合、バスおよびタグ OUT は、S/B スイッチに最も近いケーブルです。

- IBM P/N 89F8392

- Cisco P/N CAB-PCA-Y

- FRU P/N 72-0864-01

- VA ケーブル：バスおよびタグ IN は 78 ピンのメス コネクタで、色はライト グレーです。P2 はバスで、P3 はタグです。78 ピン D コネクタの広い方を上にしてメスの 78 ピン コネクタ側を見ると、P2（バス）ケーブルが右側に、P3（タグ）ケーブルが左側になります。B/T コネクタの両端のプラスチック部分はブラック（またはダーク グレー）です。これらは VB ケーブルではライト グレーです。これらのダーク グレー コネクタは、ホストから出ているバスおよびタグ ケーブルの終端のライト グレー コネクタに接続します。

- IBM P/N 12G8058（B/M のターミネータおよび VA ケーブルの組み合わせは IBM P/N 12G7988）

- Cisco P/N CAB-PCA-VA（ターミネータに同梱）

- FRU P/N 72-0863-01

- VB ケーブル：バスおよびタグ OUT は 78 ピンのオス コネクタで、色はブラックです。P2 はバスで、P3 はタグです。78 ピン D コネクタの広い方を上にしてオスの 78 ピン コネクタ側を見ると、P2（バス）ケーブルが左側に、P3（タグ）ケーブルが右側になります。B/T コネクタの両端のプラスチック部分は、（VA ケーブルがブラックなのに対して）ライトグレーです。 これらのライト グレーの終端は、次のダウンストリーム ユニットに接続されるバスおよびタグ ケーブルのブラック（またはダーク グレー）の終端に接続する必要があります。

- IBM P/N 12G7993

- Cisco P/N CAB-PCA-VB

- FRU P/N 72-0865-01

- ターミネータ：VB ケーブルの代わりに Y ケーブルに取り付け、B/T OUT を終端させます。これは 78 ピンのオス コネクタで、ブラックです。

- IBM P/N 6473048

関連情報

- バスおよびタグ チャネル インターフェイス プロセッサの販売終了のお知らせ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems