目次

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

理由コードの解読

関連情報

概要

この文書では、Versatile Interface Processor（VIP）が出力するエラーコードの原因について説明します。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

この資料は Cisco IOS® ソフトウェア リリースを次より先に実行するとき役立ちます:

- 11.1(22)CA

- 11.1(21)CC

- 11.2(18)P

- 11.3(7)

- 11.3(7)AA

- 11.3(7)NA

- 11.3(7)T

使用するコンポーネント

この文書の情報は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.2 に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

理由コードの解読

VIP 出力では、いくつかの Cisco IOS ソフトウェア リリースはメッセージとのエラーの理由自体が含まれています。

たとえば、次の出力で、22 は理由コードです:

%VIP2-1-MSG: slot4 System exception: sig=22, code=0x0, context=0x603B91E8

次の表は、起こりうる SIG 値とエラーの原因を示しています。

SIG 値

エラーの理由

2

予期しないハードウェア割り込み

3

Break キーによる中断

4

不正な opcode 例外

5

ブレーク ポイントまたは算術例外による中断

8

Floating Point Unit（FPU; 浮動小数点演算ユニット）の例外

9

予約例外

10

バス エラー例外

11

SegV例外

20

キャッシュ パリティ例外

21

書き込みバス エラー割り込み

22

重大なハードウェア エラー

23

ソフトウェア強制クラッシュ

上記よりも後の Cisco IOS ソフトウェア バージョンを実行している場合は、次の出力が表示されます。

%VIP2-1-MSG: slot4 System reloaded by a fatal hardware error %VIP2-1-MSG: slot4 caller=0x600B60C0 %VIP2-1-MSG: slot4 System exception: SIG=22, code=0x0, context=0x603B91E8

関連情報

- トラブルシューティング：Versatile Interface Processor（VIP）のクラッシュ

- ハードウェアサポート: ルータ

- ソフトウェアのサポート： Cisco IOS

- テクニカルサポート - Cisco Systems