内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ビット/秒の定義

関連情報

概要

このドキュメントでは、「show interfaces コマンドの出力におけるビット/秒の定義とは何ですか」という質問に回答します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

ビット/秒の定義

ビット/秒には、すべてのパケット/フレームのオーバーヘッドが含まれます。Stuffed zero 値は含まれません。各フレームのサイズは、出力バイトの合計に追加されます。比率を計算するための差分を、5 秒ごとに取得します。

5 分間移動平均を算出するアルゴリズムは次の通りです。

new average = ((average - interval) * exp (-t/C)) + interval

定義：

- t は 5 秒、C は 5 分です。exp(-5/(60*5)) == .983.

- newaverage = 計算を試みている値。

- average = 前のサンプルから計算した「newaverage」値。

- interval = 現在のサンプルの値。

- (.983) は重み係数です。

ここで、前回のサンプルの平均を取得します。これは今回のサンプルの平均より低く、減衰係数を使用して重み付けします。この数量を「履歴平均」と呼びます。 重み付けを行った（減衰した）履歴平均に現在のサンプルを加えて、新しく重み付けした（減衰した）平均を作成します。

間隔は、5 秒のサンプル間隔中の特定の可変値です。インターバル値には、Load、Reliability、パケット/秒値を入れることができます。この 3 つに指数的減衰アルゴリズム（exponential decay)を適用しています。

平均値から現在の値を引いた値はサンプルの平均からの偏差です。これに .983 を掛けて、現在の値に追加する必要があります。

現在の値が平均より大きい場合、マイナスになり、急上昇したトラフィックによる「average」値の上昇をより少なくさせます。

逆に現在の値がランニング平均より下回っている場合は、プラスになり、トラフィックが急にストップした場合も、「average」値は急速に下がらないことを確認してください。

そのような停止の前に無期限の期間 100% になった後、トラフィックがすべて停止すると考えてください。つまり、平均はゆっくり 100% にまで上がり、そこに止まります。インターバルは、"no traffic" の場合は常に 0 です。その後、5 秒のインターバル中に、指数関数的に重み付けされた使用率は次のように推移します。

1.0 - .983 - .983 ^2 - .983 ^3 - .... .983 ^n

または

1.0 - .983 - .95 - 0.9 - 0.86 -

等。

この例では、90 インターバルの 450 秒または 7.5 分で、 100％ から 1％ に利用率が下がります。逆に、トラフィックが 0 の時にスタートし、100% ロードを与えた続けた時は、指数的減衰平均は、およそ 7.5 分で、99％ に達します。

n が増大すると、トラフィックがない場合、（時が経過するにつれて）平均は（漸近の）0 へゆっくり低下し、最大トラフィックの場合は 100％ に上昇します。

この方法は、トラフィックの急上昇、急下降により、"average" 値についての統計値が歪んでしまうのを防ぎます。 ネットワーク トラフィックの桁外れな変動を、緩やかにします。

実社会で物事がそれほど白黒とはっきりしていないのと同様、指数的減衰平均は桁外れな変動に左右されにくい、ネットワークの平均利用率を表しています。

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems