内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

関連情報

はじめに

Cisco 1700、2600、および 3600 シリーズのルータでは、非対称デジタル加入者線対応の WAN インターフェイス カード（WIC）がサポートされています。3 つのプラットフォームの設定はすべて同じですが、ハードウェアとそれぞれに必要な Cisco IOS® ソフトウェア リリースに違いがあります。このドキュメントでは、Cisco 1700/2600/3600 を Cisco ADSL WIC と呼びます。

このドキュメントでは、Cisco 6130 DSLアクセスマルチプレクサ(DSLAM)に接続し、Cisco 6400ユニバーサルアクセスコンセントレータ(UAC)で終端するCisco ADSL WICについて説明します。Cisco ADSL WICは、PPP over ATM(PPPoA)を使用するDynamic Host Configuration Protocol(DHCP)サーバとして設定されます。

Internet Service Provider（ISP；インターネットサービスプロバイダー）は、加入者に10.0.0.1 ～ 10.255.255.254のIPアドレス範囲と、255.0.0.0のマスクを提供します。IPアドレス10.0.0.1は、Cisco ADSL WICのイーサネットインターフェイスで手動で設定します。残りのIPアドレスはDHCPプールに割り当てられ、Cisco ADSL WICのイーサネットネットワークに接続されたローカルLANデバイスにリースされます。

前提条件

要件

この設定を開始する前に、次の要件が満たされていることを確認してください。

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS ソフトウェア リリース 12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS ソフトウェア リリース 12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS ソフトウェア リリース 12.1(5)DA

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

Cisco 2600/3600 で ADSL WIC をサポートするには、次のハードウェア製品が必要です。

- 2600：シャーシWICスロット、NM-2W

- 3600:NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W、NM-2W

注：Cisco 3600では、ADSLはWIC NM-1E1R2W、NM-1E2W、またはNM-2E2Wではサポートされていません。

ADSL WIC をサポートするには、最低限、次の Cisco IOS ソフトウェア リリースが必要です。

- Cisco 2600/3600 では、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(5)YB（Plus バージョンのみ）。

- Cisco 1700 では、Cisco IOS ソフトウェア リリース IOS 12.1(3)XJ 以降（Plus バージョンまたは ADSL 機能セットのみ）。ADSL機能セットは、イメージ名の中で「y7」によって識別されます(例：c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin)。

注：Cisco 1700用のイメージをダウンロードするときは、1700のイメージ名を選択してください。1720または1750イメージはダウンロードしないでください。これらの機能はADSL WICをサポートしていません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは次の図に示すネットワーク構成を使用しています。

コンフィギュレーション

このドキュメントでは次に示す設定を使用しています。

デバイス名 1

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!--- The DHCP pool does not lease this address; !--- it is used by FastEthernet0.

!

ip dhcp pool<pool name>

network 10.0.0.0 255.0.0.0

!--- You need to adjust this for your range of addresses.

default-router 10.0.0.1

!--- The default gateway is assigned to the local devices.

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp pap sent-username username password password

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- Cisco DSL テクノロジーのサポート情報

- Cisco DSL 製品に関するサポート情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems