内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

実行する作業

コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

ご使用中のシスコのデジタル加入者線（DSL）ルータには、インターネット サービス プロバイダー（ISP）からダイナミック パブリック IP アドレスが割り当てられています。

ヒント：シスコデバイスの設定方法に詳しくなく、段階的な設定を行いたい場合は、「ダイナミックIPアドレスによるIRBの段階的な設定」を参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

実行する作業

注： このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

注：この例では、次の2種類の設定が強調表示されています。

- DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバ

- ネットワーク アドレス変換（NAT）。

タスク:

- プライベート LAN の IP アドレス割り当て方式を設計します。

- Cisco DSL ルータのイーサネット インターフェイスで IP アドレスとサブネット マスクを設定します。

- Cisco DSL ルータの ATM インターフェイス（Asymmetric Digital Subscriber Line（ADSL; 非対称デジタル加入者線）インターフェース）に ATM Permanent Virtual Circuit（PVC; 相手先固定接続）とカプセル化を設定します。

- Integrated Routing and Bridging（IRB）をイネーブルにします。

- Cisco DSLルータのブリッジグループ仮想インターフェイス(BVI)インターフェイスを、ネゴシエートされたIPアドレスを使用してIRB用に作成および設定します。

- （NATの場合）:Cisco DSLルータでNATを設定し、BVIインターフェイスのダイナミックパブリックIPアドレスを共有できるようにします。

- オプション：ISP から追加の IP アドレスを提供されている場合は NAT プール。

- オプション：インターネット ユーザが内部サーバにアクセスする必要がある場合はスタティック NAT。

- IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、およびドメイン ネーム システム（DNS）サーバを使用して各ホスト PC を設定します。

（DHCPサーバの場合）:Cisco DSLルータでPCクライアントのダイナミックIPアドレスを割り当てる場合は、各PCを設定して、DHCP経由で自動的にIPアドレスとDNSサーバを取得します。

コンフィギュレーション

ヒント：シスコデバイスの設定方法に詳しくなく、段階的な設定を行いたい場合は、「ダイナミックIPアドレスによるIRBの段階的な設定」を参照してください。

ダイナミック IP アドレスが割り当てられた Cisco DSL ルータ

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

bridge irb

!

ip subnet-zero

!

!--- For the DHCP Server:

ip dhcp excluded-address

ip dhcp pool

network

default-router

dns-server

!

interface ethernet0

no shut

ip address <ip address> <subnet mask>

!--- For NAT:

ip nat inside

no ip directed-broadcast

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

interface bvi1

mac-address <address from line 2 of show interface bvi1>

ip address dhcp client-id ethernet0

!--- For NAT:

ip nat outside

no ip directed-broadcast

!

!--- For NAT:

ip nat inside source list 1 interface bvi1 overload

!--- If you have a pool (a range) of public IP addresses provided !--- by your ISP, you can use a NAT Pool. Replace !--- ip nat inside source list 1 interface bvi1 overload

!--- with these two configuration statements: !--- ip nat inside source list 1 pool

overload !--- ip nat pool

!--- netmask

!--- If Internet users require access to an internal server, you can !--- add these static NAT configuration statements: !--- ip nat inside source static tcp

{80 or 25} !---

{80 or 25} extendable !--- Note: TCP port 80 (HTTP/web) and TCP port 25 (SMTP/mail) are used !--- for this example. You can open other TCP or UDP ports, if needed.

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <default gateway to isp>

!--- For NAT:

access-list 1 permit

!--- In this configuration, access-list 1 defines a standard access list !--- that permits the addresses that NAT translates. For example, if !--- your private IP network is 10.10.10.0, the configuration of !--- access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 allows NAT to translate !--- packets with source addresses between 10.10.10.0 and 10.10.10.255.

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

ADSL サービスが適切に動作しない場合、『IRB を使用した RFC1483 ブリッジングのトラブルシューティング』を参照してください。

この設定とトラブルシューティング ガイドの以前のページに戻ります（『RFC1483 ブリッジングと IRB 実装オプションと』）。

『Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド』のメイン ページに戻ります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems