内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

実行する作業

設定

コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

ご使用中の Cisco DSL ルータには、インターネット サービス プロバイダー（ISP）から固定パブリック IP アドレスが割り当てられています。

ヒント：シスコデバイスの設定方法に詳しくなく、段階的な設定を行いたい場合は、「静的IPアドレスによるIRBの段階的な設定」を参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

実行する作業

注：この例では、次の2種類の設定が強調表示されています。

- DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバ

- ネットワーク アドレス変換（NAT）。

実行する作業は次のとおりです。

- プライベート LAN の IP アドレス割り当て方式を設計します。

- Cisco DSL ルータのイーサネット インターフェイスで IP アドレスとサブネット マスクを設定します。

- Cisco DSL ルータの ATM インターフェイス（Asymmetric Digital Subscriber Line（ADSL; 非対称デジタル加入者線）インターフェース）に ATM Permanent Virtual Circuit（PVC; 相手先固定接続）とカプセル化を設定します。

- Integrated Routing and Bridging（IRB）をイネーブルにします。

- 固定 IP アドレスを使用して、IRB 用 Cisco DSL ルータのブリッジ グループ仮想インターフェイス（BVI）を作成、設定します。

- NAT の設定BVI インターフェイスのスタティック パブリック IP アドレスを共有できるように、Cisco DSL ルータで NAT を設定します。

- オプション：ISP から追加の IP アドレスを提供されている場合は NAT プール。

- オプション：インターネット ユーザが内部サーバにアクセスする必要がある場合はスタティック NAT。

- IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、およびドメイン ネーム システム（DNS）サーバを使用して各ホスト PC を設定します。

DHCP サーバの設定：Cisco DSL ルータによって PC クライアントのダイナミック IP アドレスを割り当てる場合は、DHCP を使用して自動的に IP アドレスと DNS サーバを取得するように各 PC を設定します。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注： このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

コンフィギュレーション

ヒント：シスコデバイスの設定方法に詳しくなく、段階的な設定を行いたい場合は、「静的IPアドレスによるIRBの段階的な設定」を参照してください。

固定 IP アドレスが割り当てられた Cisco DSL ルータ

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

bridge irb

!

ip subnet-zero

!

!--- For DHCP Server:

ip dhcp excluded-address

ip dhcp pool

network

default-router

dns-server

!

interface ethernet0

no shut

ip address

!--- For NAT:

ip nat inside

no ip directed-broadcast

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

interface bvi1

ip address

!--- For NAT:

ip nat outside

no ip directed-broadcast

!

!--- For NAT:

ip nat inside source list 1 interface bvi1 overload

!--- If you have a pool (a range) of public IP addresses provided !--- by your ISP, you can use a NAT Pool. Replace !--- ip nat inside source list 1 interface bvi1 overload !--- with these two configuration statements: !--- ip nat inside source list 1 pool

overload !--- ip nat pool

!--- netmask

!--- If Internet users require access to an internal server, you can !--- add this static NAT configuration statement: !--- ip nat inside source static tcp

{80 or 25} !---

{80 or 25} extendable !--- Note: TCP port 80 (HTTP/web) and TCP port 25 (SMTP/mail) are used !--- for this example. You can open other TCP or UDP ports, if needed.

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <default gateway to isp>

!--- For NAT:

access-list 1 permit

!--- In this configuration, access-list 1 defines a standard access list !--- that permits the addresses that NAT translates. For example, if !--- your private IP network is 10.10.10.0, the configuration of !--- access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 allows NAT to translate !--- packets with source addresses between 10.10.10.0 and 10.10.10.255.

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

ADSL サービスが適切に動作しない場合、『IRB を使用した RFC1483 ブリッジングのトラブルシューティング』を参照してください。

この設定とトラブルシューティング ガイドの以前のページに戻ります（『RFC1483 ブリッジングと IRB 実装オプションと』）。

『Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド』のメイン ページに戻ります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems